目的

ネットワーク同期の時間は、メッセージログが送信されるときに重要です。すべてのデバイスで統一された時間を使用して、問題が発生したタイミングと発生順序を特定できます。WAP551およびWAP561では、内部時刻を手動またはネットワークタイムプロトコル(NTP)で設定できます。 Network Time Protocol（NTP；ネットワークタイムプロトコル）は、正確な時間をブロードキャストするタイムサーバに接続します。

この記事の目的は、WAP551とWAP561の両方の時刻設定を設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

•1.0.4.2

時刻の設定

Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Time Settings]を選択します。[時刻の設定]ページが開きます。

注意： 「システム時間」フィールドには、現在のシステム時刻が表示されます。

ステップ2:[システムクロックのソース(System Clock Source)]フィールドの[ネットワークタイムプロトコル(NTP)]オプションボタンをクリックし、クロックをNTPサーバと自動的に同期させます。

ステップ3:NTPサーバのIPv4アドレス、IPv6アドレス、またはホスト名を[NTPサーバIPv4/IPv6アドレス/名前]フィールドに入力します。デフォルトでは、デフォルトサーバがすでにリストされています。

ステップ4:[タイムゾーン]ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。

ステップ5:（オプション）夏時間(DST)のシステム時間を調整するには、[夏時間の調整]チェックボックスをオンにします。

注：すべてのタイムゾーンで夏時間が使用されているわけではありません。タイムゾーンがDSTをサポートしていない場合、または[夏時間の調整(Adjust Time for Daylight Savings)]チェックボックスをオンにしていない場合は、ステップ9に進みます。

ステップ6:[Daylight Savings Start]フィールドで、それぞれのドロップダウンリストから、夏時間が開始される週、日、月、および時間を選択します。

ステップ7:[Daylight Savings End]フィールドで、夏時間が終了する週、日、月、および時間をドロップダウンリストから選択します。

ステップ8:[Daylight Savings Offset]ドロップダウンリストから、夏時間の開始時と終了時にクロックを前方に移動する分数を選択します。

ステップ9:[Save]をクリックして設定を保存します。

手動

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Time Settings]を選択します。[時刻の設定]ページが開きます。

注：「システム時間」フィールドには、現在のシステム時間が表示されます。

ステップ2：システム時刻を手動で設定するには、[システムクロックソース(System Clock Source)]フィールドの[手動(Manually)]オプションボタンをクリックします。

ステップ3:[システム日]ドロップダウンリストから、月、日、年を選択します。

ステップ4:[System Time]ドロップダウンリストから、24時間制の時刻と時刻を選択します。

ステップ5:[Time Zone] ドロップダウンリストから、アクセスポイントが動作するタイムゾーンを選択します。

ステップ6:（オプション）夏時間(DST)のシステム時間を調整するには、[夏時間の調整]チェックボックスをオンにします。

タイムサーバ：すべてのタイムゾーンで夏時間が使用されているわけではありません。タイムゾーンがDSTをサポートしていない場合、または[夏時間の調整(Adjust Time for Daylight Savings)]チェックボックスがオンになっていない場合は、ステップ10に進みます。

ステップ7:[Daylight Savings Start（夏時間の開始）]フィールドで、それぞれのドロップダウンリストから、夏時間が開始される週、日、月、および時間を選択します。

ステップ8:[Daylight Savings End]フィールドで、夏時間が終了する週、日、月、および時間をドロップダウンリストから選択します。

ステップ9:[Daylight Savings Offset]ドロップダウンリストから、夏時間が開始した時点でクロックを前方に移動し、終了した時点で後方に移動する分数を選択します。

ステップ10:[Save]をクリックして、設定を保存します。