目的

この記事の目的は、アクセスポイントWAP551またはWAP561での管理VLAN IDとタグなしVLAN IDの設定を説明することです。管理VLANとタグなしVLANの両方のデフォルトVLAN IDは1です。管理VLANにはデバイスにアクセスして変更を加える権限があるため、これは管理VLANに特に適用されます。

タグなしVLANは、VLANタグなしでトラフィックを送信するように有効になっています。WAPポートをタグ付けまたはタグ付けしないことを選択できます。これは、デバイスがタグなしVLANに設定されたスイッチポートに接続されているかどうかによって異なります。

該当するデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

•1.0.4.2

VLANグローバル設定の設定

ステップ1：アクセスポイント設定ユーティリティにログインし、[LAN] > [VLAN and IPv4 Address]を選択します。[VLAN and IPv4 Address]ページが開きます。

注：[Global Settings]領域の[MAC Address]フィールドには、WAP551およびWAP561アクセスポイントのイーサネットポートのMACアドレスが表示されます。これらのアクセスポイントには、イーサネットポートが1つしかありません。

ステップ2：デバイスがVLANタグのないトラフィックを受信できるようにするには、[タグなしVLAN(Untagged VLAN)]フィールドの[有効(Enable)]チェックボックスをオンにします。これは、LANポートが、タグなしVLANとしてマークされたVLANを持つスイッチポートに接続されている場合に有効にする必要があります。タグなしVLANを有効にしていない場合は、ステップ4に進みます。

ステップ3：タグなしVLANのVLAN ID番号を[Untagged VLAN ID]フィールドに入力します。このVLANは、スイッチポート上でタグなしVLANとしてマークされているVLANと同じである必要があります。デフォルト値は 1 です。

ステップ4:[Management VLAN ID]フィールドに管理VLANのVLAN IDを入力します。管理VLANは、WAPに接続されたスイッチの管理VLANと同じである必要があります。

ステップ5:[Save]をクリックして設定を保存します。