目的

WAP551およびWAP561デバイスは、Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol(ISATAP)をサポートしています。ISATAPは、IPv4パケット内にIPv6パケットをカプセル化します。これにより、WAPはIPv6トンネリングに対応できます。IPv6トンネリング機能を使用すると、WAPデバイスは、接続するLANがIPv6をサポートしていなくても、リモートIPv6対応ホストと通信できます。

このドキュメントの目的は、WAP561およびWAP551でIPv6トンネリングを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

•1.0.4.2

IPv6トンネルの設定

ステップ1：アクセスポイント設定ユーティリティにログインし、[LAN] > [IPv6 Tunnel]を選択します。[IPv6 Tunnel]ページが開きます。

ステップ2:[ISATAP Status]フィールドの[Enable]をオンにして、ISATAPを有効にします。

ステップ3:[ISATAP Capable Host]フィールドに、ISATAPルータのIPアドレスまたはDNS名を入力します。デフォルト名はisatapです。

ステップ4:WAPはDNSクエリを使用してISATAPホスト名をIPアドレスに解決します。[ISATAPクエリ間隔]フィールドに、WAPデバイスがこれらのクエリをDNSサーバーに送信する間隔を入力します。

ステップ5：ルータは、要請メッセージと応答を通じて、ISATAPルータからグローバルIPv6アドレスプレフィックスに関する情報を定期的に取得します。[ISATAP Solicitation Interval]フィールドに、WAPが要請メッセージを送信する間隔を入力します。

ステップ6:[Save]をクリックして設定を更新します。