目的

インターネットは、IPv4から次世代IPアドレス標準であるIPv6への移行を進めています。IPv6では、IPv4で使用される32ビットアドレスではなく128ビットアドレスが使用されるため、IPv6ではIPv4のアドレス枯渇問題が解消されます。これらの標準は移行中であるため、通信デバイスではIPv4とIPv6の両方の機能が必要になる場合があります。

このドキュメントの目的は、「IPv6アドレス」ページを使用して、WAP551およびWAP561のIPv6アドレスを設定する方法を示すことです。IPv6アドレスは、DHCPによって動的に設定することも、手動で設定することもできます。

適用可能なデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

・ v1.0.4.2 - WAP561

Ipv6アドレスの設定

ステップ 1：Access Point Configuration Utilityにログインして、LAN > IPv6 Addressesの順に選択します。IPv6アドレスページが開きます。

ステップ 2：目的のIPv6 Connection Typeオプションボタンをクリックします。

オプションは次のとおりです。

・ DHCPv6:DHCPサーバによってIPv6アドレスを動的に割り当てます。

・ 固定IP：ユーザがIPv6アドレスを割り当てます。

ステップ3:（オプション）アクセスポイントへのIPv6管理アクセスを許可する場合は、IPv6 Administrative ModeフィールドでEnableチェックボックスにチェックマークを入れます。

ステップ4:（オプション）LANポートで受信したルータアドバタイズメントを通じてデバイスがIPv6アドレスとゲートウェイを自動的に学習するようにするには、IPv6 Auto Configuration Administrative ModeフィールドでEnableチェックボックスにチェックマークを入れます。アクセスポイントには、自動設定されたIPv6アドレスを複数設定できます。

注：手順2でDHCPv6を選択した場合は、手順8に進んでください。

ステップ 5：Static IPv6 Addressフィールドに、アクセスポイントに必要なIPv6アドレスを入力します。これは、ネットワーク内で一意のIPv6アドレスです。

手順 6：Static IPv6 Address Prefix Lengthフィールドにスタティックアドレスのプレフィックス長を入力します。プレフィックス長は、IPv6 IPアドレスのネットワーク部を指定する0 ～ 128の整数です。これは、IPv4のサブネットマスクに相当します。

注：1つ以上のIPv6アドレスが自動的に割り当てられる場合、それらのアドレスはIPv6自動設定グローバルアドレスフィールドに表示されます。

注：IPv6リンクローカルアドレスフィールドには、セグメント内のローカル物理アドレスだけが表示されます。リンクローカルアドレスはローカル固有のIPv6ユニキャストアドレスで、リンクローカルプレフィクスFE80::/10を使用する任意のインターフェイスに自動的に設定できます。

手順 7：Default IPv6 GatewayフィールドにデフォルトゲートウェイのIPv6アドレスを入力します。通常、デフォルトゲートウェイは、ネットワークをインターネットなどの他の大規模ネットワークに接続するルータです。アドレスが不明または認識されていないデータパケットは、デフォルトゲートウェイに送信されます。

ステップ 8：ステップ2でDHCPv6を選択した場合は、DynamicまたはManualオプションボタンのいずれかをクリックして、ドメインネームサーバのアドレスを割り当てる方法を選択します。ダイナミックを選択した場合は、ステップ10に進みます。

オプションは次のとおりです。

・ Dynamic — DHCPサーバがDNSサーバのIPv6アドレスを動的に割り当てます。

・ 静的IP – ユーザーがDNSサーバーのIPv6アドレスを手動で割り当てます。

ステップ9:（オプション）ステップ2で静的IPを選択するか、ステップ8で手動を選択した場合は、DNSサーバアドレスをIPv6 Domain Name Serversフィールドに入力します。最大2つのドメインネームサーバを設定できます。

ステップ 10：[Save] をクリックして、設定を保存します。