目的

この記事では、ワイヤレスアクセスポイント(WAP)125およびWAP581のスケジュールリブート機能について説明します。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- WAP125(データシート) | 1.0.5.0 (最新のダウンロード)

- WAP581(データシート) | 1.0.5.0 (最新のダウンロード)

概要

WAP125およびWAP581の最新のファームウェアに、繰り返しリブートをスケジュールする新しいオプションが追加されました。これにより、WAPシステム全体のリブートをスケジュールするか、ワイヤレス無線サブシステムを毎日、毎週、または毎月リブートできます。

この機能により、デバイスとワイヤレス無線の安定性が向上します。

WAPを最新のファームウェアにアップグレードするには、次の記事を参照してください。

- WAP125のファームウェアのアップグレード

- ワイヤレスアクセスポイントのファームウェアのアップグレード

再起動のスケジュール

リブートをスケジュールするには、次の手順を実行します。

手順 1

ユーザ名とパスワードを使用してWAPにログインします。

ユーザインターフェイス(UI)は、デバイスによって異なる場合があります。

手順 2

[Administration] > [Schedule Reboot]に移動します。

手順 3

[再起動のスケジュール]をオンにするには、[有効]を選択します。

手順 4

ドロップダウンメニューから[Reboot]オプションを選択します。WAPシステム全体またはワイヤレス無線を再起動することができます。

ワイヤレス無線に問題が発生している場合は、単にリブートし、営業時間外にワイヤレスサブシステムをリセットすると、完全なリブートよりも速くなり、発生している問題が修正される可能性があります。

手順 5

[Reboot Every] セクションで、再起動のスケジュールを設定します。次のオプションがあります。

- Day:dayを選択した場合は、再起動の時刻を設定します。

- 週 – 週を選択した場合は、曜日と再起動の時刻を設定します。

- Month：月を選択した場合は、年の月と再起動の時間を設定します。

営業時間外にリブートをスケジュールすることをお勧めします。標準就業時間中にデバイスをリブートするように設定しないでください。

毎月29 ～ 31のリブートを設定する場合は、うるう年でない限り、2月の28日間しか設定されないことに注意してください。4月、6月、9月、および11月は30日しかありません。これらの日付の1つを選択すると、その月にWAPがリブートしません。

結論

シンプルだ！WAPで繰り返しリブートをスケジュールし、ネットワークデバイスを簡単に管理します。