目的

この簡単な記事では、スペクトルアナライザ機能が動作しなくなる理由について説明します。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- WAP571 |1.1.0.3

- WAP581 |1.0.3.1

案件はこちら

状況が変わり、それだけが起こりました。2021年に入ると、ほとんどのWebブラウザはFlashをサポートしなくなり、代わりにHTML5を使用することになります。

スペクトルアナライザ機能が動作するには、フラッシュが必要です。したがって、この機能はこの時点から使用できません。

この1つのトラブルシューティング機能に加えて、WAP571とWAP581は通常どおりビジネスを継続します。

結論

何も対処する必要はありません。私たちはただ、混乱を避けるために直ちにあなたに知らせたかっただけです。