目的

このドキュメントの目的は、特定のCiscoワイヤレスアクセスポイント(WAP)の製品識別子(PID)を実際に理解していただくことです。

- スイッチPIDデコーダの表示

- ルータPIDデコーダの表示

ワイヤレスアクセスポイントデコーダ

グラフィックの表形式を表示

テーブル

表1 – 電源プラグのサフィックス

接尾辞

電源プラグのタイプ

適用国

AR

タイプ I

アルゼンチン

AS

タイプC、タイプE（ハイパワー）

アジアの一部

AU

タイプ I

オーストラリアおよびニュージーランド

BR

タイプC、タイプE（ハイパワー）

ブラジル

CN

タイプA、タイプI（ハイパワー）

中国

EU

タイプC、タイプE（ハイパワー）

ヨーロッパ（英国およびアイルランドを除く）、アジアの一部、アフリカ

G5

タイプC、タイプG（ハイパワー）

ヨーロッパ、アジアの一部、中東、アフリカ

IN

タイプC、タイプD（ハイパワー）

インド

JP

タイプA、タイプB（ハイパワー）

日本

KR

タイプC、タイプF（ハイパワー）

韓国

適用外

タイプA、タイプB（ハイパワー）

アメリカ、台湾

RU

タイプC、タイプF（ハイパワー）

ロシア

SG

G型

シンガポール

英国

G型

英国、アイルランド、アジアの一部、中東、アフリカ

表2：無線帯域

バンドプラン

適用国

2.4 GHz帯域

5 GHz帯域

A

米国、カナダ、コロンビア、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、アルゼンチン、ブラジル、香港、フィリピン、シンガポール

1 ～ 11

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120*、124*、128*、132、136、140、149、153、157、161、165

B

カナダ、メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、ブラジル

1 ～ 11

36、40、44、48、52、56、50、64、100、104、108、112、116、132、136、140、149、153、157、161

C

中国、マレーシア、インド、チリ

1 ～ 13

36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165

E

EU、英国、ロシア連邦、ウクライナ、イスラエル、エジプト、トルコ、クウェート、サウジアラビア、タイ、UAE、ベトナム、南アフリカ

1 ～ 13

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、132、136、140

I

インド、チリ、サウジアラビア、マレーシア、シンガポール、フィリピン、ブラジル

1 ～ 13

36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165

J

日本

1 ～ 14

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140

K

韓国

1 ～ 13

36、40、44、48、52、56、50、64、100、104、108、112、116、120、124、128、149、153、157、161

N

アンツ

1 ～ 13

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、132、136、140、149、153、157、161、165

注：*は米国内の一部の製品を示します。