目的

WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Plate Access Point with PoEは、デュアルバンド無線を同時に使用して、カバレッジとユーザ容量を向上させます。ギガビットイーサネットLANインターフェイスとPower over Ethernet(PoE)により、柔軟な設置が容易になり、ケーブル配線コストと配線コストが削減されます。

訪問者や他のユーザに対して安全性の高いゲストアクセスを提供するため、WAP361は、複数の認証オプションを備えたキャプティブポータルをサポートし、権限、ロール、および帯域幅を設定できます。キャンパス内のシームレスなローミング用にWAPのクラスタを設定し、単一のIPアドレスを使用してそれらを管理します。

この記事では、PoE対応のWAP361 Wireless-AC/Nデュアル無線ウォールプレートアクセスポイントの製品仕様について説明します。

注：PoE対応WAP361 Wireless-AC/Nデュアル無線ウォールプレートアクセスポイントの詳細については、ここをクリックしてください。

製品仕様

仕様

説明

配線タイプ

カテゴリ5e以上

アンテナ

壁面への設置に最適化された内部アンテナ

オペレーティング システム

Linux

物理インターフェイス

仕様

説明

ポート

5 - 10/100/1000イーサネット、802.3atをサポート。PoEのサポートは1つのポートに対してのみ行われ、5つのポートに対しては行われません。

ボタン

リセットボタン

LED

多機能LED X 1

取り付けと物理的なセキュリティ

複数の取り付けオプション

天井や壁の取り付けを簡単に行える取り付けブラケットが付属

物理仕様

物理寸法

（幅x奥行x高さ）

6.5 X 4.33 X 1.8 インチ(165 x 110 x 45.75 mm)

ウェイト

480 g（1.06ポンド）

ネットワーク機能

仕様

説明

VLANサポート

1つの管理VLANとSSID用の16のVLAN（無線あたり）

VLANの数

Yes

802.1Xサプリカント

Yes

SSIDとVLANのマッピング

Yes

自動チャネル選択

Yes

スパニング ツリー

Yes

ロード バランシング

Yes

IPv6

Yes

IPv6ホストサポート

IPv6 RADIUS、syslog、ネットワークタイムプロトコル(NTP)

レイヤ 2

802.1QベースのVLAN、32のアクティブVLANと1つの管理VLAN

セキュリティ

仕様

説明

WPA、WPA2

可能（エンタープライズ認証を含む）

アクセス制御

はい。管理アクセスコントロールリスト(ACL)とMAC ACL

セキュアな管理

HTTPS

不正なアクセスポイントの検出

Yes

パフォーマンス

仕様

説明

ワイヤレススループット

最大1.2 Gbpsのデータレート（実際のスループットは異なります）

推奨ユーザサポート

最大128人の接続ユーザ、32人のアクティブユーザ（無線）

マルチアクセスポイント管理

シングルポイント設定

Yes

クラスタあたりのアクセスポイント数

8

クラスタごとのアクティブクライアント

240

管理

管理プロトコル

Webブラウザ、Simple Network Management Protocol(SNMP)v3、Bonjour

リモート管理

Yes

イベントロギング

ローカル、リモートsyslog、電子メールアラート

ネットワーク診断

ロギングとパケットキャプチャ

Webファームウェアアップグレード

Webブラウザでアップグレード可能なファームウェア、インポートおよびエクスポートされたコンフィギュレーションファイル

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）

DHCP Client

IPv6ホスト

Yes

HTTP リダイレクト

Yes

ワイヤレス

周波数

デュアル同時無線（2.4 GHzおよび5 GHz）

無線および変調タイプ

デュアル無線、直交周波数分割多重(OFDM)IEEE 802.11 a/n:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

2 X 2 MIMO、5 GHzで2空間ストリーム

2 X 2 MIMO（2.4 GHzで2空間ストリーム）

802.11ac用20、40、および80 Mhzチャネル

802.11nでは20および40 Mhz

最大1.2 GbpsのPHYデータレート

802.11 Dynamic Frequency Selection(DFS)

サポートされるデータレート

802.11a/b/g:

54、48、36、24、18、12、9、6、11、5.5、2、1 Mbps

802.11n:6.5 ～ 300 Mbps:

20 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 15（サポートされるデータレート）

40 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 15（サポートされるデータレート）

802.11ac:6.5 ～ 867 Mbps:

20 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 9（サポートされるデータレート）

40 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 9（サポートされるデータレート）

80 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 9（サポートされるデータレート）

トランスミッタの出力電力

2.4 GHz、5 GHz

システムメモリ

メモリ 256 MB

128 MB のフラッシュ メモリ