目的

Quality of Service(QoS)を使用すると、ネットワークトラフィックを最適化できます。Quality of Service(QoS)を使用すると、優先順位の高いトラフィックのスループットを向上させるために、優先順位の低いトラフィックを遅くすることができます。選択した信頼モードに基づいて、着信パケットは4つの異なるキューにソートされ、ユーザ定義の優先順位に従って処理されます。

この記事の目的は、WAP351でQuality of Service(QoS)を設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

- WAP351

[Software Version]

- v1.0.1.3

Quality of Serviceの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [Global Settings]を選択します。「グローバル設定」ページが開きます。

基本設定

ステップ1:[QoS Mode]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにして、[Quality of Service]をオンにします。

ステップ2:[Trust Mode]ドロップダウンリストで、受信したパケットに優先順位を割り当てる方法を決定するオプションを選択します。

次のオプションがあります。

- CoS/802.1p：プライオリティは、802.1p値に基づいて着信パケットに割り当てられます。パケットにタグが付けられていない場合は、プライオリティ0が与えられます。プライオリティマッピングの設定は、

- CoS/802.1pから出力キューテーブル。

- DSCP：受信されたパケットのプライオリティは、IP ToS/DSCP値に基づいています。パケットにタグが付けられていない場合は、プライオリティ0が与えられます。プライオリティマッピングの設定は、

- DSCPから出力キューテーブル。

- ポート：このモードでは、パケットのプライオリティは、パケットが通過したポートのCoS（サービスクラス）によって決まります。各ポートのCoS値は、

[LAN] > [ポート設定]ページです。このオプションを選択すると、プライオリティマッピングの設定が Port CoS/802.1p Statusテーブルに表示されます。

注：選択したオプションに応じて、適切な表に移動し、プライオリティマッピング設定を設定します。

ポートCoS/802.1pステータス

ステップ1:[信頼モード(Trust Mode)]ドロップダウンリストで[ポート(Port)]を選択した場合、[ポートCoS/802.1pステータス(Port CoS/802.1p Status)]テーブルが表示されます。次の表に、WAP上の各ポート（GE1 - 5とラベル付けされた）に割り当てられたプライオリティマッピングを示します。これらのマッピングを編集するには、[Edit]リンクをクリックし、[LAN] > [Port Settings]ページに移動します。

ステップ2:[ポートの設定]ページで、編集するポートのチェックボックスをオンにし、[編集]ボタンをクリックします。選択した各ポートのフィールドが使用可能になります。[CoS]ドロップダウンリストで、各ポートのCoS値を選択します。値の範囲は0 ～ 7で、0は最低、7は最高です。

CoS/802.1pから出力キューテーブル

ステップ1:[CoS/802.1p to Output Queue Setting]領域に移動します。次の表は、802.1p優先順位を指定された出力キューにマップしています。[CoS/802.1p]フィールドには、0 ～ 7の範囲の優先順位がリストされます。ここで、7は最も高い優先順位です。[出力キュー(Output Queue)]ドロップダウンリストには、各プライオリティがマッピングされる出力キュー（0 ～ 3の範囲）が表示されます。ドロップダウンリストを使用して、各キューにマッピングされる優先順位を調整します。

DSCPから出力キューテーブル

ステップ1:[DSCP to Output Queue Setting]領域に移動します。次の表は、DSCP優先順位を指定された出力キューにマッピングします。DSCPフィールドには、0 ～ 63の範囲の優先順位がリストされます。これらの優先順位には関連付けを設定する必要はありませんが、0を最低の優先順位に、63を最高に設定することをお勧めします。[出力キュー(Output Queue)]ドロップダウンリストには、各プライオリティがマッピングされる出力キュー（0 ～ 3の範囲）が表示されます。ドロップダウンリストを使用して、各キューにマッピングされる優先順位を調整します。

スケジュール設定

ステップ1:[スケジュール設定]領域に移動します。スケジューリングテーブルで、キューのスケジュール方法を調整できます。デフォルトでは、[完全優先]ラジオボタンが選択されています。このモードでは、プライオリティは[Queue 3] > [Queue 2] > [Queue 1] > [Queue 0]です。

ステップ2：キューのWRRオプションボタンをクリックし、WRR(Weighted Round-Robin)モードに切り替えます。このモードでは、各キューのサービス重みに応じて、ラウンドロビン方式でキューがスケジューリングされます。WRRは次の設定でのみ許可されます。[Q0、Q1]、[Q0、Q1、Q2]、および[Q0、Q1、Q2、Q3]。

ステップ3:WRRが有効な場合は、[WRRの重み付け(WRR Weight)]フィールドで使用可能な各キューのサービス重み付けを調整できます。有効な範囲は1 ～ 49です。

注：WRR帯域幅の%は、各キューがWRRモードで処理される頻度を示します。[WRRの重み]フィールドに入力した値に応じて変更されます。

ステップ4:[Save]をクリックします。