目的

デバイスのリブートは、保存された設定でデバイスをシャットダウンおよび再起動するために使用されます。工場出荷時のデフォルトは、デバイスの工場出荷時のデフォルト設定を復元して、以前の設定を削除するために使用されます。

このドキュメントの目的は、WAP351デバイスをリブートし、工場出荷時のデフォルトにリセットする方法を示すことです。

該当するデバイス

・ WAP351

[Software Version]

•1.0.0.39

工場出荷時のデフォルトにリセット

アクセスポイントを工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、次の2つの方法があります。

・ハードウェアリセット

・ Web構成ユーティリティを使用してリセット

ハードウェアリセット

ステップ1：デバイスの背面にあるResetボタンをピンで約10秒間押したままにします。

アクセスポイントがリロードされ、デフォルトの設定値に設定されます。

ステップ2：デフォルトのクレデンシャルでログインします。デフォルトのユーザ名はciscoで、デフォルトのパスワードはciscoです。

Web設定ユーティリティを使用したリセット

ステップ1:Web構成ユーティリティのページにログインし、[Administration] > [Reboot]を選択します。「リブートページ」が開きます。

ステップ2：デバイスをリセットするには、[Reboot To Factory Default]ボタンをクリックします。

確認ページが表示されます。

手順 3：[OK] をクリックします。

進行状況バーが表示されます。

ステップ4：リブートが完了したら、デフォルトのクレデンシャルでログインします。デフォルトのユーザ名はciscoで、デフォルトのパスワードはciscoです。

デバイスのリブート

アクセスポイントをリブートするには、次の2つの方法があります。

・ハードウェアの再起動

・ Web構成ユーティリティを使用して再起動します

ハードウェアの再起動

ステップ1:[電力]ボタンを押してデバイスをオフにします。10秒が経過した後、デバイスの電源を再びオンにするには、電源ボタンをもう一度押します。

アクセスポイントがリブートします。

Webベースのユーティリティを使用してリブートします

ステップ1:Web構成ユーティリティのページにログインし、[Administration] > [Reboot]を選択します。「リブートページ」が開きます。

ステップ2：デバイスをリブートするには、[リブート]ボタンをクリックします。

確認ページが表示されます。

ステップ3:[OK]をクリックし、再起動を続行します。

進行状況バーが表示されます。

ステップ4:[Login]ページが表示されます。保存した管理者クレデンシャルでログインします。