目的

無線は、無線ネットワークを作成するWAPの物理コンポーネントです。WAPの無線設定は、無線の動作を制御し、WAPが送信する無線信号の種類を決定します。この設定は、WAPが他のワイヤレスソースに近接していて、他のソースとの干渉を防ぐために周波数を変更する必要がある場合に役立ちます。

この記事の目的は、WAP371の基本的な無線設定について説明することです。

該当するデバイス

・ WAP371

[Software Version]

・ v1.2.0.2

無線設定の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Wireless] > [Radio]を選択します。[Radio]ページが開きます。

グローバル無線設定の設定

ステップ1:[TSPEC Violation Interval]フィールドに、WAPが必須アドミッション制御手順に従わない関連付けられたクライアントをレポートするまで待機する時間間隔（秒）を入力します。これらのレポートは、システムログと、IPネットワーク上のデバイスを管理するためのプロトコルであるSimple Network Management Protocol(SNMP)を介して送信されます。

基本的な無線設定の設定

ステップ1:[Radio Setting Per Interface]領域で、設定する無線周波数設定のオプションボタンをクリックします。設定する基本設定と詳細設定は、この無線に適用されます。

オプションは次のとおりです。

・無線1:5 GHzの無線周波数を持ち、次の無線モードをサポートします。802.11a、802.11a/n/ac、および802.11n/ac。「5 GHzの基本的な無線設定」セクションを参照してください。

・無線2：無線周波数2.4 GHzで、次の無線モードをサポートします。802.11b/g、802.11b/g/n、および802.11n。「2.4 GHzの基本無線設定」セクションを参照してください。

5 GHzの基本無線設定の設定

ステップ1:[Radio]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにして、無線インターフェイスを有効にします。

注：[MAC Address]フィールドは、無線インターフェイスのMACアドレスを示します。

ステップ2:[モード(Mode)]ドロップダウンリストから必要な無線モードを選択します。

使用可能なオプションは次のとおりです。

・ 802.11a:802.11aクライアントだけがWAPデバイスに接続できます。このモードを選択すると、クライアントは最大54 Mbpsの帯域幅を取得できます。

・ 802.11a/n/ac — 5 GHz周波数で動作する802.11a、802.11n、および802.11acクライアントは、WAPデバイスに接続できます。802.11nクライアントは最大150 Mbpsの帯域幅を取得でき、802.11acクライアントは最大1 Gbpsを取得できます。

・ 5 GHz 802.11n/ac:5 GHz周波数で動作する802.11nおよび802.11acクライアントだけがWAPデバイスに接続できます。

ステップ3:[Channel Bandwidth]ドロップダウンリストから無線のチャネル帯域幅を選択します。

オプションは次のとおりです。

・ 20 MHz：チャネル帯域幅の使用を20 MHzチャネルに制限します。

・ 20/40 MHz：周波数ドメインで連続する2つの20 MHzチャネルで構成されます。

・ 80 MHz：チャネル帯域幅の使用を80 MHzチャネルに制限します。

注：20 MHzまたは80 MHzを選択した場合、[Primary Channel]および[Channel]フィールドを設定するオプションは使用できません。ステップ 6 に進みます。

ステップ4:[プライマリチャネル]ドロップダウンリストから、プライマリとして設定するチャネルを選択します。プライマリチャネルは、20/40 MHzチャネルのみをサポートするデバイスに使用されます。

使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Upper：上位20 MHzチャネルをプライマリチャネルとして設定します。

・ Lower：低い20 MHzチャネルをプライマリチャネルとして設定します。

注：[チャネル]フィールドが[自動]の場合、[プライマリチャネル]ドロップダウンダウンは無効になります。

ステップ5:[Channel]ドロップダウンリストから、無線が送受信に使用する無線スペクトルの部分を選択します。

注：autoを選択すると、WAPは使用可能なチャネルをスキャンし、トラフィックが最も少ないチャネルを選択します。

ステップ6:[Save]をクリックして設定を保存します。

2.4 GHzの基本無線設定の設定

ステップ1:[Radio]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにして、無線インターフェイスを有効にします。

注：[MAC Address]フィールドには、無線インターフェイスのMACアドレスが表示されます。

ステップ2:[モード(Mode)]ドロップダウンリストから必要な無線モードを選択します。

使用可能なオプションは次のとおりです。

・ 802.11b/g:802.11bおよび802.11gクライアントはWAPデバイスに接続できます。802.11bクライアントは最大11 Mbpsの帯域幅を取得でき、802.11gクライアントは最大54 Mbpsをサポートできます。

・ 802.11b/g/n:2.4 GHz周波数で動作する802.11b、802.11g、および802.11nクライアントは、WAPに接続できます。

・ 2.4 GHz 802.11n:2.4 GHz周波数で動作する802.11nクライアントだけが、この無線設定に接続できます。

注：802.11nは、40 MHz幅のチャネルを許可する唯一の仕様です。手順3と4は、手順2で802.11nをサポートする無線モードを選択した場合にのみ適用されます。

ステップ3:[Channel Bandwidth]ドロップダウンリストから無線のチャネル帯域幅を選択します。

オプションは次のとおりです。

・ 20 MHz：チャネル帯域幅の使用を20 MHzチャネルに制限します。

・ 20/40 MHz：周波数ドメインで連続する2つの20 MHzチャネルで構成されます。

注：20 MHzを選択した場合は、プライマリチャネルとチャネルのフィールドを設定するオプションを使用できません。ステップ 6 に進みます。

ステップ4:[プライマリチャネル]ドロップダウンリストから、プライマリとして設定するチャネルを選択します。プライマリチャネルは、20/40 MHzチャネルのみをサポートするデバイスに使用されます。

使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Upper：上位20 MHzチャネルをプライマリチャネルとして設定します。

・ Lower：低い20 MHzチャネルをプライマリチャネルとして設定します。

注：[チャネル帯域幅]フィールドが20 Mhzに残っている場合、または[チャネル]フィールドが[自動]に残っている場合、Web UIは[プライマリーチャネル]ドロップダウンを無効にします。

ステップ5:[Channel]ドロップダウンリストから、無線が送受信に使用する無線スペクトルの部分を選択します。

注：autoを選択すると、WAPは使用可能なチャネルをスキャンし、トラフィックが最も少ないチャネルを選択します。

ステップ6:[Save]をクリックして、設定を保存します。