目的

ロケールは、キャプティブポータルインスタンスに接続されている認証Webページです。デバイスにキャプティブポータルを設定する方法については、『WAP351およびWAP371アクセスポイントでのキャプティブポータルの設定』を参照してください。

WAPでキャプティブポータルを設定したら、[Web Portal Customization]ページを使用して、ネットワーク上の異なるロケールに固有のページを作成し、ページ上のテキストとイメージをカスタマイズできます。

このドキュメントの目的は、WAP351およびWAP371アクセスポイントでWebカスタマイズ用のバイナリイメージファイルをアップロードおよび削除する方法と、テキストおよびグラフィック要素を使用して認証ページをカスタマイズする方法を説明することです。

該当するデバイス

・ WAP351

・ WAP371

[Software Version]

・ WAP351 v1.0.0.39

・ WAP371 v1.1.2.3

Webカスタマイズ

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[キャプティブポータル(Captive Portal)] > [Webポータルカスタマイズ(Web Portal Customization)]を選択します。[Web Portal Customization]ページが開きます。

ステップ2:[キャプティブポータルWebロケール(Captive Portal Web Locale)]ドロップダウンリストから[作成(Create)]を選択し、キャプティブポータルのロケールを作成します。以前のWebロケールを編集する場合は、[キャプティブポータルWebロケール(Captive Portal Web Locale)]ドロップダウンリストから作成したWebロケールを選択し、ステップ6に進みます。

ステップ3:[Webロケール名(Web Locale Name)]フィールドにロケールの名前を入力します。名前は1 ～ 32文字で、スペースは使用できません。

ステップ4:[キャプティブポータルインスタンス(Captive Portal Instances)]ドロップダウンリストから、ロケールを関連付けるキャプティブポータルインスタンスを選択します。キャプティブポータルインスタンスの設定に関する詳細は、『WAP351およびWAP371アクセスポイントでのキャプティブポータルの設定』を参照してください。

ステップ5:[Save]をクリックして設定を保存します。

[キャプティブポータルWebロケールパラメータ(Captive Portal Web Locale Parameters)]領域に、追加情報が表示されます。

注：[キャプティブポータルWebロケールパラメータ(Captive Portal Web Locale Parameters)]領域では、次のフィールドが自動的に生成され、このページから編集することはできません。

・ Locale ID – ロケールのシーケンス番号を表示します

・インスタンス名：選択したインスタンスの名前が表示されます

ステップ6:[Background Image Name]ドロップダウンリストから、キャプティブポータルの背景に使用するイメージを選択します。

注：リストからイメージをアップロードまたは削除する場合は、[カスタムイメージのアップロード/削除]ボタンをクリックします。カスタムイメージのアップロードと削除の詳細は、「カスタムイメージのアップロードと削除」を参照してください。

ステップ7:[Logo Image Name]ドロップダウンリストからロゴの画像を選択します。

注：リストからイメージをアップロードまたは削除する場合は、[カスタムイメージのアップロード/削除]ボタンをクリックします。カスタムイメージのアップロードと削除の詳細は、「カスタムイメージのアップロードと削除」を参照してください。

ステップ8:[前景色(Foreground Color)]フィールドに前景色のHTMLコードを入力します。コードは6桁の16進数形式です。

注：Webの色の書式の詳細については、このページを参照してください。

注：パレットベースのGUIを使用して16進数のHTMLカラーコードを生成する方法については、このページを参照してください。

ステップ9:[背景色]フィールドに背景色のHTMLコードを入力します。コードは6桁の16進数形式です。

ステップ10:[セパレータ]フィールドに、セパレータの色（ヘッダーと本文ページを区切る行）のHTMLコードを入力します。コードは6桁の16進数形式です。

ステップ11:[ロケールラベル(Locale Label)]フィールドに、ロケールを説明するラベルを入力します。デフォルトは英語です。

ステップ12:[ロケール]フィールドにロケールの省略形を入力します。デフォルトはenです。

ステップ13:[アカウントイメージ(Account Image)]ドロップダウンリストから、認証されたログインをログインフィールドの上に表示するイメージを選択します。

注：リストからイメージをアップロードまたは削除する場合は、[カスタムイメージのアップロード/削除]ボタンをクリックします。カスタムイメージのアップロードと削除の詳細は、「カスタムイメージのアップロードと削除」を参照してください。

ステップ14:[アカウントラベル(Account Label)]フィールドにユーザ名を入力する指示をユーザに与えるテキストを入力します。

ステップ15:[ユーザラベル(User Label)]フィールドにユーザ名テキストボックスにラベルを付けるテキストを入力します。

ステップ16:[Password Label]フィールドにユーザパスワードテキストボックスにラベルを付けるテキストを入力します。

ステップ17:[ボタンラベル]フィールドに、ユーザー名とパスワード情報の送信に使用するボタンにラベルを付けるテキストを入力します。

ステップ18:[Fonts]フィールドに、[Captive Portal]ページのすべてのテキストに使用するフォントの名前を入力します。複数のフォント名をカンマで区切って入力できます。クライアントシステムで最初のフォントが使用できない場合は、次のフォントが使用されます。スペースを含むフォント名の場合、名前全体を一重引用符で囲む必要があります。

ステップ19:[Browser Title]フィールドで、ブラウザウィンドウのタイトルバーに表示するテキストを入力します。

ステップ20:[Browser Content]フィールドに、ロゴ画像の右側に表示されるウェルカムテキストを入力します。

ステップ21:[コンテンツ]フィールドのユーザー名とパスワードのテキストボックスの下に表示するユーザーの指示テキストを入力します。

ステップ22：ユーザがログインに同意する必要がある条件を[Acceptance Use Policy]フィールドに入力します。

ステップ23:[Accept Label]フィールドで[Acceptance Use Policy]を受け入れるためのチェックボックスを選択するようユーザに促すテキストを入力します。

ステップ24:[No Accept Text]フィールドに、ユーザーがアクセプト使用ポリシーを受け入れず、ログインを試行したときに表示されるテキストを入力します。

ステップ25:[Work In Progress]テキストフィールドに、ユーザが認証を待っている間に表示されるテキストを入力します。

ステップ26:[Denied Text]フィールドに、ユーザの認証が失敗したときに表示されるテキストを入力します。

ステップ27:[ウェルカムタイトル]フィールドに、ユーザが正常に認証されたときに表示されるテキストを入力します。

ステップ28:[ようこそコンテンツ]フィールドに、ユーザーがネットワークに接続するタイミングを示すテキストを入力します。

ステップ29:（オプション）現在のローカル設定を削除する場合は、[ロケールの削除]チェックボックスをオンにします。

ステップ30:[Save]をクリックして、行われたすべての設定を保存します。

ステップ31:（オプション）ローカル設定をプレビューする場合は、「プレビュー」をクリックします。

「キャプティブポータルWebロケールWebロケールパラメータのプレビュー」ページが開きます。

注：[プレビュー]には、スタートアップコンフィギュレーションにすでに保存されているテキストとイメージが表示されます。変更を行う場合は、[プレビュー]をクリックする前に[保存]をクリックして変更内容を確認します。

カスタムイメージのアップロード/削除

キャプティブポータルページは、独自のロゴとイメージでカスタマイズできます。最大18のカスタムイメージをデバイスにアップロードできます（それぞれ3つのイメージを持つ6つの設定済みロケールを前提）。

ステップ1:[キャプティブポータルWebロケールパラメータ(Captive Portal Web Locale Parameters)]ページの[カスタムイメージのアップロード/削除(Upload/Delete Custom Image)]ボタンをクリックします。Webポータルのカスタムイメージページが開きます。

ステップ2：コンピュータから使用するイメージをアップロードする場合は、[Upload Web Custom Image]フィールドで[Browse]をクリックします。イメージを削除する場合は、ステップ4に進みます。

注：イメージは5 KB以下で、GIFまたはJPEG形式のファイルである必要があります。指定した寸法に合わせて画像のサイズが変更されます。ロゴとアカウントのイメージは、次に示すデフォルトのイメージのサイズと同じ比率である必要があります。

・背景 – 10 x 800ピクセル

・ロゴ – 168 x 78ピクセル

・アカウント – 295 x 55ピクセル

ステップ3:[Upload]をクリックして、WAPデバイスにイメージをアップロードします。

ステップ4：イメージを削除する場合は、[Webカスタムイメージの削除(Delete Web Custom Image)]ドロップダウンリストから削除するファイルを選択します。それ以外の場合は、ステップ 6 に進みます。

ステップ5:[Delete]をクリックして、選択したファイルをWAPデバイスから削除します。

注：現在使用されているイメージを削除すると、Webカスタマイズページのセクションがデフォルトにリセットされます。

ステップ6:[戻る]をクリックして、[Web Portal Customization]ページに戻ります。

ステップ7：ロケールの編集を再開するには、[キャプティブポータルWebロケール(Captive Portal Web Locale)]ドロップダウンリストから選択し直す必要があります。

ここをクリックしてロケールパラメータセクションに戻ることができます。