目的

キャプティブポータル機能を使用すると、ワイヤレスクライアントが検証段階を通過できなかった場合に、ネットワークへのワイヤレスクライアントのアクセスをブロックできます。キャプティブポータルを使用すると、WAP321ネットワーク上のクライアントは、通常のインターネットの使用の前に、認証目的の特別なWebページを参照できます。このページは、独自のイメージ（ロケールごとに3つ）や他のグラフィックを使用してカスタマイズできます。次のデフォルトの画像グラフィックをユーザのカスタマイズに置き換えることができます。

・ロゴ：ブランディング情報を表示する左上ページに表示されます。寸法168 x 78ピクセル（幅x高さ）内に適合する必要があります。

・アカウント：ログインフィールドの上に表示されます。寸法295 x 55ピクセル（幅x高さ）内に適合する必要があります。

・背景 – ページの背景として表示されます。寸法10 x 800ピクセル（幅x高さ）以内に適合する必要があります。

この記事では、WAP321アクセスポイントでWebカスタマイズ用のバイナリイメージファイルをアップロードおよび削除する方法と、テキストおよびグラフィック要素を使用して認証ページをカスタマイズする方法について説明します。

キャプティブポータルの設定には、次の要素があります。

・ Global Captive Portal Configuration：キャプティブポータルでは、WAPネットワーク上のクライアントが通常のインターネットを使用する前に、認証のために特別なWebページを参照できます。認証されたユーザのデータベースは、WAPデバイスまたはRADIUSサーバにローカルに保存されます。グローバル設定ページは、キャプティブポータル機能の管理状態を制御し、WAPデバイスに設定されているすべてのキャプティブポータルインスタンスに影響を与えるグローバル設定を行うために使用されます。キャプティブポータルのグローバル設定の詳細については、『WAP321アクセスポイントでのキャプティブポータルグローバル設定』を参照してください。

・ インスタンス設定：キャプティブポータルインスタンスは、WAPネットワーク上のクライアントの認証に使用される定義された設定セットです。関連付けられた仮想アクセスポイントにアクセスしようとするときに、ユーザに異なる応答を返すように、異なるインスタンス（最大2つ）を設定できます。キャプティブポータルのインスタンス設定の詳細については、『WAP321アクセスポイントでのキャプティブポータルインスタンスの設定』を参照してください。

・ インスタンスの関連付け：キャプティブポータルインスタンスは、WAPネットワーク上のクライアントの認証に使用される定義済みの設定セットです。VAPは、イーサネットVLANと同等のワイヤレスである複数のブロードキャストドメイン内のセグメント化されたワイヤレスLANです。これにより、複数のアクセスポイントが1つの物理WAPデバイスでシミュレートされるようになります。キャプティブポータルでのインスタンスの関連付けについての詳細は、『WAP321アクセスポイントでのキャプティブポータルインスタンスの関連付け』を参照してください。

・ Webポータルのカスタマイズ：キャプティブポータルを使用すると、WAP321ネットワーク上のクライアントは、通常のインターネット使用の前に、認証の目的で特別なWebページを参照できます。このページは、独自のイメージ（ロケールごとに3つ）や他のグラフィックを使用してカスタマイズできます。この記事では、WAP321アクセスポイントでWebカスタマイズ用のバイナリイメージファイルをアップロードおよび削除する方法と、テキストおよびグラフィック要素を使用して認証ページをカスタマイズする方法について説明します。

・ ローカルグループ：キャプティブポータルでは、各ローカルユーザはユーザグループに割り当てられ、各グループはキャプティブポータルインスタンスに割り当てられます。このグループは、キャプティブポータルインスタンスへのユーザの割り当てを管理するのに役立ちます。既定のグループは既に存在するため、削除できません。2つの追加ユーザグループを作成できます。キャプティブポータルのローカルグループ設定の詳細については、を参照してください。記事「Local Groups in Captive Portal on WAP321 Access Points」を参照してください。

・ ローカルユーザ:[ローカルユーザ(Local Users)]ページは、ゲストユーザまたは許可ユーザを設定するために使用します。ゲストユーザとは別に、許可されたユーザはWAPネットワークにアクセスするために有効なユーザ名とパスワードを指定する必要があります。キャプティブポータルでのローカルユーザの設定の詳細については、「WAP321アクセスポイントでのキャプティブポータルローカルユーザの設定」を参照してください。

該当するデバイス

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

Webカスタマイズ

ステップ1：アクセスポイント設定ユーティリティにログインし、[キャプティブポータル(Captive Portal)] > [Webポータルカスタマイズ(Web Portal Customization)]を選択します。[Web Portal Customization]ページが開きます。

ステップ2:[キャプティブポータルWebロケール(Captive Portal Web Locale)]ドロップダウンリストから[作成(Create)]を選択し、キャプティブポータルWebのユーザを作成します。以前のWebロケールを編集する場合は、[キャプティブポータルWebロケール(Captive Portal Web Locale)]ドロップダウンリストから作成したWebロケールを選択し、ステップ6に進みます。

ステップ3:[Web Locale Name]フィールドにロケール名を入力します。

ステップ4:[Captive Portal Instances]ドロップダウンリストから[Captive Portal instance]を選択します。

ステップ5:[Save]をクリックして設定を保存します。次に、[キャプティブポータルWebロケールパラメータ(Captive Portal Web Locale Parameters)]領域に追加情報が表示されます。

[キャプティブポータルWebロケールパラメータ(Captive Portal Web Locale Parameters)]領域で、ロケールのシーケンス番号が[ロケールID(Locale ID)]フィールドに表示されます。

選択したインスタンスの名前が[インスタンス名]フィールドに表示されます。

注：ロケールIDとインスタンス名は、この領域では編集できず、自動的に生成されます。

ステップ6:[Background Image Name]ドロップダウンリストから背景のイメージを選択します。

注：[背景イメージ名]ドロップダウンリストから目的のイメージが見つからない場合、または新しいイメージを取得したい場合、またはリストからイメージを削除したい場合は、[カスタムイメージのアップロード/削除]ボタンをクリックします。カスタムイメージのアップロードと削除については、「カスタムイメージのアップロード/削除」を参照してください。

ステップ7:[Logo Image Name]ドロップダウンリストからロゴのイメージを選択します。

注：[ロゴイメージ名]ドロップダウンリストから目的のイメージが見つからない場合、または新しいイメージを取得したい場合、またはリストからイメージを削除したい場合は、[カスタムイメージのアップロード/削除]ボタンをクリックします。カスタムイメージのアップロードと削除については、「カスタムイメージのアップロード/削除」を参照してください。

ステップ8:[Foreground Color]フィールドにフォアグラウンドの色番号を入力します。

ステップ9:[Background Color]フィールドに背景の色の番号を入力します。

ステップ10:[Separator（セパレータ）]フィールドに、セパレータの色番号（ヘッダーと本文ページを区切る行）を入力します。

注：記載されている色は16進形式とHTMLコードです。

ステップ11:[Locale Label]フィールドにロケールのラベルを入力します。デフォルトは英語です。

ステップ12:[Account Image（アカウントイメージ）]ドロップダウンリストから、ログインフィールドの上の認証ログインに表示するイメージを選択します。

注：[アカウントイメージ]ドロップダウンリストから目的のイメージが見つからない場合、または新しいイメージを取得したい場合、またはリストからイメージを削除したい場合は、[カスタムイメージのアップロード/削除]ボタンをクリックします。カスタムイメージのアップロードと削除については、「カスタムイメージのアップロード/削除」を参照してください。

ステップ13:[Account label（アカウントラベル）]フィールドにログインするユーザ名を入力する指示をユーザに与えるテキストを入力します。

ステップ14:[User Label（ユーザラベル）]フィールドにユーザ名テキストボックスの名前を入力します。

ステップ15:[Password Label]フィールドにユーザパスワードテキストボックスの名前を入力します。

ステップ16：情報を更新し、ユーザを認証するために使用するボタンの名前を[Button Label]フィールドに入力します。

ステップ17：ユーザがキャプティブポータルページで使用できるフォントの名前を[Fonts]フィールドに入力します。複数のオプションをカンマで区切って入力できます。

ステップ18:[Browser Title]フィールドで、ウィンドウのタイトルバーに表示する名前を入力します。

ステップ19:[Browser Content]フィールドに、ロゴ画像の右側に表示されるウェルカムテキストを入力します。

ステップ20:[Content（コンテンツ）]フィールドに、本文ページに表示されるユーザの指示を入力します。

ステップ21：ユーザがログインしてキャプティブポータルを使用するために受け入れる必要がある条件を[Acceptance Use Policy]フィールドに入力します。

ステップ22:[Use Policy]を受け入れるユーザのテキストを入力し、[Accept Label]フィールドのチェックボックスをオンにします。

ステップ23:[No Accept Text]フィールドに、ユーザがポリシーを受け入れず、ログインを希望するときに表示されるテキストを入力します。デフォルトでは、ポップアップウィンドウにエラーメッセージが表示されます。

ステップ24:[Work In Progress Text]フィールドに、ユーザが認証を待っている間に表示されるテキストを入力します。

ステップ25:[Denied Text]フィールドに、ユーザの認証が失敗したときに表示されるテキストを入力します。

ステップ26:[ウェルカムタイトル(Welcome Title)]フィールドに、ユーザが認証されたときに表示されるテキストを入力します。

ステップ27:[Welcome Content（ようこそコンテンツ）]フィールドに、ユーザがキャプティブポータルネットワークに接続されるタイミングを示すテキストを入力します。

ステップ28:（オプション）現在のローカル構成を削除する場合は、[ロケールの削除]チェックボックスをオンにします。

ステップ29:[Save]をクリックし、すべての設定を保存します。

ステップ30:（オプション）ローカル設定をプレビューする場合は、「プレビュー」をクリックします。「キャプティブポータルWebロケールWebロケールパラメータのプレビュー」ページが開きます。

注：[プレビュー]には、スタートアップコンフィギュレーションにすでに保存されているテキストとイメージが表示されます。変更を行う場合は、[プレビュー]をクリックする前に[保存]をクリックして変更内容を確認してください。

カスタムイメージのアップロード/削除

ステップ1:[Account Image]ドロップダウンリストから目的のイメージが見つからない場合、または新しいイメージを取得したい場合、またはリストからイメージを削除したい場合は、[Captive Portal Web Locale Parameters]ページの[Upload/Delete Custom Image]ボタンをクリックします。Webポータルのカスタムイメージが開きます。

・ Webカスタムイメージのアップロード – 新しいカスタムイメージをアップロードする場合は、「Webカスタムイメージのアップロード」に移動します。

・ Webカスタムイメージの削除 – カスタムイメージフォームリストを削除する場合は、「Webカスタムイメージの削除」に移動します。

Webカスタムイメージのアップロード

ステップ1:[Webカスタムイメージのアップロード(Upload Web Custom Image)]フィールドで、[参照(Browse)]をクリックしてコンピュータからファイルを選択します。[アップロードするファイルの選択]ページが開きます。

ステップ2：ローカルコンピュータからイメージファイルを選択し、[開く]をクリックします。

注：イメージは5 KB以下で、GIFまたはJPEG形式のファイルである必要があります。

ステップ3:[Upload]をクリックして、WAPデバイスにイメージをアップロードします。

Webカスタムイメージの削除

ステップ1:[Delete Web Custom Image]フィールドのドロップダウンリストから、削除するファイルを選択します。

ステップ2:[Delete]をクリックして、選択したファイルをWAPデバイスから削除します。

注意：現在使用されているイメージを削除すると、Webカスタマイズページのセクションがデフォルトにリセットされます。