目的

キャプティブポータルでは、WAPネットワークに接続されているクライアントをブロックできます。クライアントは、通常のインターネットの使用を許可される前に、認証のために特別なWebページを参照します。キャプティブポータルの検証は、ゲストと認証されたユーザの両方に対して行われます。キャプティブポータルは、Webブラウザを使用して認証デバイスに変換します。キャプティブポータルは、インターネットへのアクセスをユーザに課金するために、多くのWi-Fiホットスポットで特に使用されます。[Local Users] ページは、ゲストユーザまたは許可ユーザを設定するために使用します。ゲストユーザとは別に、許可されたユーザはWAPネットワークにアクセスするために有効なユーザ名とパスワードを指定する必要があります。

このドキュメントでは、WAP321アクセスポイントでキャプティブポータル(CP)ローカルユーザを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

キャプティブポータルローカルユーザの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[キャプティブポータル(Captive Portal)] > [ローカルユーザー(Local Users)]を選択します。「ローカル・ユーザー」ページが開きます。

ステップ2:[User Name]フィールドに名前を入力します。範囲は1 ～ 32文字の英数字です。

ステップ3:[Save]をクリックして変更を保存します。ページが再表示され、ユーザ設定の追加フィールドが表示されます。

ステップ4:[キャプティブポータル(Captive Portal)]ドロップダウンリストから、作成したユーザ名を選択します。

ステップ5:[User Password]フィールドに、現在設定されているユーザのログインを認証するユーザパスワードを入力します。範囲は8 ～ 32文字の英数字と特殊文字です。パスワードの大文字と小文字は区別されます。

ステップ6:（オプション）[User Password]フィールドにパスワードを表示する場合は、[Show Password as Clear Text]チェックボックスをオンにします。

ステップ7:[Away Timeout]フィールドに、ユーザの代わりにアクティビティがない場合にユーザがログアウトする時間（分）を入力します。範囲は 1 ～ 1440 分です。デフォルト値は60です。値0はタイムアウトが適用されないことを意味します。

ステップ8:[Group Name]ドロップダウンリストから、現在設定されているユーザを割り当てるグループを選択します。

注：キャプティブポータルのローカルグループ設定の詳細については、『WAP321アクセスポイントのキャプティブポータルのローカルグループ』を参照してください。

ステップ9：現在設定されているユーザがキャプティブポータルを使用してデータを送信できる[Maximum Bandwidth Upstream]フィールドに、最大アップロード速度を入力します。範囲は0 ～ 300 Mbpsです。デフォルト値は 0 です。

ステップ10：現在設定されているユーザがキャプティブポータルを使用してデータを受信できる[Maximum Bandwidth Downstream Rate]フィールドに、最大ダウンロード速度を入力します。範囲は0 ～ 300 Mbpsです。デフォルト値は 0 です。

ステップ11:（オプション）現在設定されているユーザを削除する場合は、[ユーザの削除(Delete User)]チェックボックスをオンにします

ステップ12:[Save]をクリックし、[Local Users]ページで行われたすべての設定を保存します。