目的

キャプティブポータルでは、WAPネットワークに接続されているクライアントをブロックできます。クライアントは、通常のインターネットの使用を許可される前に、認証のために特別なWebページを参照します。キャプティブポータルの検証は、ゲストと認証されたユーザの両方に対して行われます。キャプティブポータルは、Webブラウザを使用して認証デバイスに変換します。キャプティブポータルは、インターネットへのアクセスをユーザに課金するために、多くのWi-Fiホットスポットで特に使用されます。キャプティブポータルインスタンスは、WAPネットワーク上のクライアントの認証に使用される設定の定義セットです。これらのインスタンスは、仮想アクセスポイント(VAP)に関連付ける必要があります。 関連付けられた仮想アクセスポイントにアクセスしようとするときに、ユーザに異なる応答を返すように、異なるインスタンス（最大2つ）を設定できます。VAPは、イーサネットVLANと同等のワイヤレスである複数のブロードキャストドメイン内のセグメント化されたワイヤレスLANです。これにより、複数のアクセスポイントが1つの物理WAPデバイスでシミュレートされるようになります。

この記事では、WAP321アクセスポイントでキャプティブポータル(CP)インスタンスを関連付ける方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

キャプティブポータルインスタンスの関連付け

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[キャプティブポータル(Captive Portal)] > [インスタンスの関連付け(Instance Association)]を選択します。「インスタンスの関連付け」ページが開きます。

インスタンス関連付けの下で使用可能なフィールドを次に示します。

・ネットワークインターフェイス：VAPは、複数のブロードキャストドメイン内でセグメント化されたワイヤレスLANです。このフィールドには、セグメント化されたドメインが表示されます。各セグメントは異なる仮想アクセスポイントと見なされます。

・インスタンス名：ネットワークインターフェイスに選択されたインスタンスが表示されます。

ステップ2：関連付ける各VAPのインスタンスを[Instance Name]ドロップダウンリストから選択します。インスタンス設定は効果的で、そのネットワークインターフェイス内のユーザにのみ適用されます。

ステップ3:[Save]をクリックし、[Instance Association]ページで行った変更を保存します。