目的

キャプティブポータルでは、WAPネットワークに接続されているクライアントをブロックできます。クライアントは、通常のインターネットの使用を許可される前に、認証のために特別なWebページを参照します。キャプティブポータルの検証は、ゲストと認証されたユーザの両方に対して行われ、Webブラウザを認証デバイスとして使用します。認証されたユーザーのデータベースは、WAPデバイスまたはRADIUSサーバーにローカルに保存されます。キャプティブポータルは、インターネットへのアクセスをユーザに課金するために多くのWi-Fiホットスポットで使用されます。グローバル設定ページは、キャプティブポータル機能の管理状態を制御し、WAPデバイスに設定されているすべてのキャプティブポータルインスタンスに影響を与えるグローバル設定を行うために使用されます。

このドキュメントでは、WAP321アクセスポイントでキャプティブポータルグローバル設定を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

キャプティブポータルグローバル設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[キャプティブポータル(Captive Portal)] > [グローバル設定(Global Configuration)]を選択します。「グローバル構成」ページが開きます。

[グローバル構成]ページには、次の情報を表示する設定可能でないフィールドがいくつかあります。

・ Instance Count:WAPデバイスで現在設定されているCP（キャプティブポータル）インスタンスの数を指定します。最大2つのインスタンスを設定できます。

・ Group Count:WAPデバイスで現在設定されているCPグループの数を指定します。最大2つのグループを設定できます。

・ User Count:WAPデバイスで現在設定されているCPユーザの数を指定します。最大128ユーザを設定できます。

ステップ2：キャプティブポータルモードを有効にするには、[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ3:[Authentication Timeout]フィールドに、アクセスポイントが関連付けられたワイヤレスクライアントとの認証セッションを開いたままにしておく秒数を入力します。デフォルトの認証タイムアウトは300秒です。範囲は60 ～ 600秒です。

ステップ4:HTTPトラフィックに追加ポートを使用する場合は、[Additional HTTP Port]フィールドにポート番号を入力します。デフォルト値は 0（無効）です。 範囲は 0 ～ 65535 です。

ステップ5:HTTPSトラフィック（SSL経由のHTTPトラフィック）に追加ポートを使用する場合は、[Additional HTTPS Port]フィールドにポート番号を入力します。 デフォルト値は 0（無効）です。 範囲は 0 ～ 65535 です。

注：これらの追加ポートは、他のすべてのネットワークトラフィックに対してのみ使用されます。ポート番号80または443は、それぞれHTTPおよびHTTPのデフォルトであるため、使用できません。また、HTTPポートとHTTPSポートを同じにすることはできません。

ステップ6:[Save]をクリックし、すべての設定を保存します。