目的

ワークグループブリッジ(WGB)は、ワイヤレスネットワークを大規模な有線イーサネットネットワークに接続します。ワークグループブリッジは、ワイヤレスLAN上のワイヤレスクライアントとして機能し、有線ネットワークにインターフェイスします。このページの情報は、ネットワークのトラブルシューティングや、クライアントがAP上でどのインターフェイスに接続しているか、クライアントがDHCPから受信したVLANなどの情報の収集に役立ちます。また、WorkGroup Bridge上のステーション間のトラフィックのパケット数とバイト数も表示します。この記事では、WAP121およびWAP321アクセスポイントのWorkGroup Bridge Transmit/Receive(WGB)の統計情報を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

ワークグループブリッジの送信/受信の統計情報の表示

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [WorkGroup Bridge Transmit/Receive]を選択します。[ワークグループブリッジの送受信]ページが開きます。

[Traffic Statistics]テーブルには、次のフィールドがあります。

・ Network Interface:APのLANインターフェイスおよび仮想アクセスポイント(VAP)インターフェイスを表示します。

・ Status and Statistics：特定のインターフェイスがアップ状態かダウン状態かを示します。

・ VLAN ID:VAPが属するVLAN IDを示しました。同じAP内に複数のネットワークを作成するには、異なるVLAN IDが使用されます。

・ Name(SSID):VAPを一意に識別する英数字キーを表示します。

送信/受信テーブルには、次のフィールドがあります。

・ Network Interface:APのLANインターフェイスおよび仮想アクセスポイント(VAP)インターフェイスを表示します。

・ Total Packets — WorkGroup Bridgeのクライアントと、そのインターフェイスのワイヤレスネットワーク間でブリッジされたパケットの合計を表示します。

・ Total Bytes — WorkGroup Bridgeのクライアントと、そのインターフェイスのワイヤレスネットワークとの間でブリッジされた合計バイト数を表示します。

ステップ2: （オプション）最新の統計情報を表示するには、[更新]をクリックします。