目的

Wi-Fi Protected Access(WPA)は、ワイヤレスネットワークに使用されるセキュリティプロトコルの1つです。WPAは、Wired Equivalent Privacy(WEP)セキュリティプロトコルと比較して、認証機能と暗号化機能を改善しました。APでWPAが設定されている場合、クライアントを安全に認証するためにWPA Pre-Shared Key(PSK)が選択されます。WPA-PSK Complexityを有効にすると、認証プロセスで使用されるキーの複雑度を設定できます。より複雑なキーにより、セキュリティが向上します。

この記事では、WAP121およびWAP321アクセスポイントでWPA-PSK Complexityを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

WPA-PSK複雑度の設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[System Security] > [WPA-PSK Complexity]を選択します。[WPA-PSK Complexity]ページが開きます。

ステップ2:[WPA-PSK Complexity]フィールドの[Enable] チェックボックスをオンにして、APが新しいWPA-PSKキーを複雑度としてチェックできるようにします。

ステップ3:[WPA-PSK Minimum Character Class]ドロップダウンリストから、キー文字列で表す必要がある文字クラスの最小数を選択します。使用可能な文字クラスは、大文字、小文字、数字、および標準キーボードで使用可能な特殊文字の4つです。

ステップ4:（オプション）現在のキーの有効期限が切れたときに別のキーを設定するには、[WPA-PSK Different From Current]フィールドの[Enable] チェックボックスをオンにします。[有効] チェックボックスをオフにすると、現在のキーの有効期限が切れたときに前のキーを再入力できるようになります。

ステップ5：事前共有キーの最大長を[Maximum WPA-PSK Length]フィールドに入力します。値の範囲は32 ～ 63です。

ステップ6：事前共有キーの最小長を[Minimum WPA-PSK Length]フィールドに入力します。値の範囲は8 ～ 16です。

ステップ7:[Save]をクリックして設定を保存します。