指定日

2017年3月24日

解決日

N/A

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

WAP150

1.0.0.13, 1.0.1.7

問題の説明

2.4 GHzと5 Ghzの両方の無線は、いずれかの無線で3番目のSSIDを設定するとダウンします。3番目のSSIDが削除されるとすぐに、無線がアップして機能します。この問題は、1つの無線だけが有効で、複数のSSIDが設定されている場合でも発生します。

解決方法

WAP150を最新のファームウェアリリース1.1.0.5にアップグレードします。