目的

高速ローミングでは、クライアントデバイスがアクセスポイント間で受け渡される度に、クライアントデバイスがRemote Access Dial-In Service(RADIUS)サーバに再認証する必要がなくなるため、デバイスがアクセスポイント間で移行しても継続的なワイヤレス接続を維持できます。これは、移動中にシームレスな接続を必要とするポータブルクライアントデバイスに特に便利です。

この記事では、WAP125での高速ローミングの設定について説明します。

注：仮想アクセスポイント(VAP)で高速ローミングを設定する前に、VAPが次のように設定されていることを確認します。

- Wi-Fi Protected Access 2(WPA2)セキュリティ

- 事前認証が無効

- 管理フレーム保護(MFP)が無効

該当するデバイス

- WAP125

[Software Version]

- 1.0.0.3

高速ローミングの設定

ステップ1:WAP125のWebベースのユーティリティにログインし、[高速ローミング]を選択します。

ステップ2：ボタンをクリ ックして、ローミングテーブルに新しい行を追加します。

ステップ3:[Enable] チェックボックスがオンになっていることを確認し、選択した無線帯域のローミングが有効になっていることを確認します。このオプションはデフォルトでオンになっています。

ステップ4：高速ローミングが適用されるBasic Service Set Identifier(BSSID)を選択します。

注：この例では、3つのBSSIDがありますが、1つのBSSIDだけが高速ローミングで設定され、2.4G VAP 0(WAP125)が選択されます。

ステップ5:[Mobility Domain]フィールドにモビリティドメイン識別子(MDID)を入力します。MDIDは、拡張サービスセット(ESS)内のアクセスポイント(AP)のグループを示すために使用されます。 高速ローミングは、同じESS内に同じMDIDを持つAP間でのみ許可されます。異なるMDIDまたは異なるESSのAP間での高速ローミングは許可されません。

注：この例では、モビリティドメインは12345です。

ステップ6:[FT Mode]ドロップダウンリストからファストトランザクション(FT)モードを選択します。FTプロトコルを使用すると、モバイルデバイスはドメイン内の最初のAPとだけ完全に認証され、同じドメイン内の次のAPとの関連付け手順を短くすることができます。FTモードオプションは次のとおりです。

- Over Air：このオプションはデフォルト設定です。これにより、モバイルデバイスは新しいAPへの直接802.11リンクを介して通信できます。

- Over DS：このオプションを使用すると、モバイルデバイスは古いAPを介して新しいAPと通信できます。

注：この例では、[Over Air]が選択されています。

ステップ7:[R0 Key Holder]フィールドにR0キーホルダを入力します。これは、RADIUSアクセス要求メッセージで送信されるネットワーク接続ストレージ(NAS)識別子を指定します。NAS IDはR0キーホルダーIDとして使用されます。デフォルト値はR0KH.comです。

注：この例では、R0キーホルダーはデフォルト値のままになっています。また、R1キーホルダーのMACアドレスも自動的に検出します。

ステップ8：ドロップダウンメニューから[Remote Key Holder List]を選択します。オプションは、設定されているリモートキーリストによって異なります。この例では、何もありません。

ステップ9:[Save]をクリックします。

これで、WAP125アクセスポイントで高速ローミングが正常に設定されました。

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください