目的

無線は、無線ネットワークを作成する無線アクセスポイント(WAP)の物理コンポーネントです。WAPの無線設定は、無線の動作を制御し、デバイスが送信する無線信号の種類を決定します。通常は、デバイスを初めて導入するとき、またはデバイスがデフォルト設定にリセットされた後に設定されます。

この記事では、WAP125の基本的な無線設定の設定方法を説明します。

該当するデバイス

- WAP125

[Software Version]

- 1.0.0.3

WAPの無線基本設定

ステップ1:WAPのWebベースのユーティリティにログインし、[Wireless] > [Radio]を選択します。

ステップ2:[Working Mode]ドロップダウンリストから無線帯域を選択します。次のオプションがあります。

- 2.4Gのみ：このオプションは、WAPの2.4 GHz無線のみをアクティブにします。802.11 b/g、802.11 b/g/n、および802.11nをサポートします。このオプションを選択した場合は、「2.4 GHz Basic Radio Settingsの設定」に進みます。

- 5Gのみ：このオプションは、WAPの5 GHz無線のみをアクティブにします。802.11 a/n/acおよび802.11 n/acをサポートします。このオプションを選択した場合は、「5 GHz Basic Radio Settings」に進んでください。

- Dual Bad：このオプションは、WAPの2.4G無線と5G無線の両方をアクティブにします。802.11 b/g、802.11 b/g/n、802.11n、802.11 a/n/ac、および802.11 n/acをサポートします。このオプションを選択した場合、2.4 GHz無線設定と5 GHz無線設定の両方を設定する必要があります。

注：この例では、[Dual Band]が選択されています。

2.4 GHzの基本無線設定の設定

ステップ1：無線がアクティブであることを確認するため、[Enable Radio]チェックボックスがオンになっていることを確認します。このコマンドはデフォルトで有効になっています。

ステップ2:[Wireless Network Mode]ドロップダウンリストからネットワークモードを選択します。オプションは次のとおりです。

- 802.11b/g:802.11bまたは802.11gワイヤレスアダプタを搭載したワイヤレスクライアントがWAPに接続できます。

- 802.11b/g/n：このオプションはデフォルト設定です。2.4 GHzの周波数で動作する802.11b、802.11g、および802.11nアダプタを搭載したワイヤレスクライアントがWAPに接続できます。

- 2.4 GHz 802.11n：このオプションを使用すると、2.4 GHzの周波数で動作する802.11nアダプタを搭載したワイヤレスクライアントをWAPに接続できます。

注：この例では、802.11b/g/nが選択されています。

ステップ3:（オプション）[Wireless Band Selection]ドロップダウンリストから無線帯域を選択します。次のオプションがあります。

- 20 MHz：このオプションは、無線帯域選択の使用を20 MHz帯域に制限します。

- 20/40 MHz：このオプションを使用すると、Wireless-N接続をサポートするレガシーデバイスと、40 MHz帯域をサポートするデバイスをWAPに接続できます。20/40 MHz帯域ではデータレートが向上しますが、他の2.4 GHzおよび5 GHzデバイスで使用できる帯域は少なくなります。

注：このオプションは、802.11b/g/nまたは2.4 GHz 802.11nがワイヤレスネットワークモードとして選択されている場合にのみ使用できます。802.11b/gが[Wireless Network Mode]に選択されている場合は、ステップ5に進みます。この例では、20/40 MHzが選択されています。

ステップ4:（オプション）[チャネル(Channel)]ドロップダウンリストからチャネルを選択します。オプションは[Auto]で、チャネル1 ～ 7です。

注：この例では、6が選択されています。

ステップ5:（オプション）ドロップダウンリストからスケジューラプロファイルを選択します。これにより、無線が動作する時間間隔を制御できます。

注：この例では、スケジューラプロファイルは設定されていません。

ステップ6:[Save]をクリックします。

これで、WAP125アクセスポイントで2.4 GHzの基本的な無線設定が正常に設定されました。

5 GHzの基本無線設定の設定

ステップ1:[Radio 2 (5 GHz)]タブをクリックして、[Enable Radio]チェックボックスがオンになっていることを確認し、無線がアクティブであることを確認します。

ステップ2:[Wireless Network Mode]ドロップダウンリストからネットワークモードを選択します。オプションは次のとおりです。

- 802.11a：このオプションを使用すると、802.11aワイヤレスアダプタを搭載したワイヤレスクライアントだけがWAPデバイスに接続できます。

- 802.11a/n/ac:802.11a、802.11n、または802.11acワイヤレスアダプタを搭載したワイヤレスクライアントがWAPデバイスに接続できます。

- 802.11n/ac：このオプションを使用すると、802.11nまたは802.11acワイヤレスアダプタを搭載したワイヤレスクライアントだけがWAPデバイスに接続できます。

ステップ3:（オプション）[Wireless Band Selection]ドロップダウンリストから無線帯域を選択します。次のオプションがあります。

- 20 MHz：このオプションは、無線帯域選択の使用を20 MHz帯域に制限します。Wireless-N接続をサポートするデバイスに最適なスループットを提供します。

- 20/40 MHz：このオプションは、Wireless-N接続をサポートする従来のデバイスと、40 MHz帯域をサポートするデバイスをWAPに接続できます。20/40 MHz帯域ではデータレートが高くなりますが、他の2.4 GHGHzおよび5 GHのデバイスでで使用使用を使用できます。混合アダプタを使用したワイヤレス環境に最適な接続を実現します。

- 80 MHz：このオプションは、無線帯域選択の使用を80 MHz帯域に制限します。ワイヤレスACアダプタを使用するデバイスに最適なスループットを提供します。

注：この例では、20/40 MHzが選択されています。

ステップ4:（オプション）[チャネル(Channel)]ドロップダウンリストからチャネルを選択します。オプションは、Auto、36、44、149、および157です。

注：この例では、[Auto]が選択されています。

ステップ5:（オプション）ドロップダウンリストからスケジューラプロファイルを選択します。これにより、無線が動作する時間間隔を制御できます。

注：この例では、スケジューラプロファイルは設定されていません。

ステップ6:[Save]をクリックします。

これで、WAP125アクセスポイントで5 GHzの基本的な無線設定が正常に設定されました。