目的

ネットワーク管理者は、ネットワーク上で即座に対処する必要がある問題に直面することがよくあります。これらの要求を満たすために、管理者はモバイルデバイスまたは電子メールで重要なネットワークアップデートを受信することを選択できます。

システムイベントとは、システムをスムーズに実行し、障害を防止するために注意と必要なアクションが必要なアクティビティです。これらのイベントはログとして記録されます。ログは、すべてのネットワークアクティビティのログが記録されるリモートサーバに送信できます。WAPでリモートログ設定を構成する方法については、ここをクリックしてください。システムログの設定方法と表示方法については、ここをクリックしてください。

WAP125およびWAP581は、ネットワークに接続されているデバイスの変更、新しいファームウェア、デバイスステータス、その他のアップデートなど、デバイスおよびシスコサポート通知を含む選択されたネットワークイベントを通知する電子メール通知を生成するように設定できます。

このドキュメントでは、WAP125およびWAP581のネットワークイベントに起因する電子メール設定の設定方法および電子メール通知のカスタマイズ方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP125

- WAP581

[Software Version]

- 1.0.0.4

電子メールの設定

電子メールアラートの設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[System Configuration] > [Notification]を選択します。

ステップ2:[Enable Administrative Mode]チェックボックスをオンにして、Eメールアラート機能を有効にします。

ステップ3:[From Email Address]フィールドに、送信電子メールアドレスを入力します。個人用でない電子メールアドレスを使用することをお勧めします。

ヒント：関連付けられた電子メールアドレスに必要なセキュリティパラメータが調整されていることを確認します。詳細については、ご希望の電子メールクライアントのプライバシー設定を参照してください。

注：この例では、ccoesup@gmail.comが使用されています。

ステップ4:[Log Duration（ログ期間）]フィールドに、システムログメッセージが送信される頻度（分単位）を入力します。範囲は30 ～ 1440分です。

注：この例では、30 が使用されます。設定が保存されるとすぐに、ログが実行されるタイマーが開始されます。

ステップ5:[Scheduled Message Severity]ドロップダウンリストで、WAPが設定された電子メールアドレスにアラートを送信する重大度を選択します。選択した重大度には、上位レベルの重大度がすべて含まれるため、最上位レベルから選択したレベルまでのすべての重大度のログが保持されます。デフォルトの重大度は[Warning]です。

- 緊急：これはレベル0です。システムは使用できません。これは通常、すべてのプロセスにブロードキャストされます。

- アラート：これはレベル1です。即時のアクションが必要です。

- Critical：レベル2。ハードウェアデバイスエラーなどの重大な状態。

- エラー：レベル3です。エラー状態。

- 警告：レベル4です。警告状態。

- 注意：これはレベル5です。正常だが重要な状態です。

- Info：レベル6です。情報メッセージのみ。エラー状態ではなく、特別な処理が必要な場合がある状態。

- Debug：これはレベル7です。デバッグメッセージには、プログラムのデバッグ時にのみ通常使用される情報が含まれています。

注：この例では、[Error]が選択されています。

ステップ6:[Urgent Message Severity（緊急メッセージの重大度）]ドロップダウンリストから、WAPがスケジュールされたログ期間の範囲外で、設定された電子メールアドレスに電子メールを即座に送信する重大度を選択します。デフォルトは[Alert]です。

注：この例では、[Alert]が選択されています。

ステップ7:[Save]をクリックします。

これで、WAP125およびWAP581の電子メールアラートが正常に設定されました。

メールサーバの設定

ステップ1:[サーバIPv4アドレス/名前]フィールドに、メールサーバの有効なホスト名を入力します。

注：この例では、Googleメールサーバにsmtp.gmail.comのサーバアドレスが設定されています。

ステップ2:[Data Encryption]ドロップダウンリストから、メッセージを電子メールに送信する暗号化方式を選択します。暗号化方式もSMTPポートと一致することが重要です。次のオプションがあります。

- [開く(Open)]：電子メールで暗号化は使用されません。

- TLSv1:Transport Layer Security version 1(TLSv1)は、インターネット上の通信にセキュリティとデータの整合性を提供する暗号化プロトコルです。この暗号化では、SMTPポート587が使用されます。

注：この例では、TLSv1が使用されています。

ステップ3:[Port]フィールドにメールサーバのポート番号を入力します。電子メールの送信に使用される発信ポート番号です。有効なポート番号の範囲は0 ～ 65535で、シンプルメール転送プロトコル(SMTP)のデフォルト値は465です。

注：この例では、SMTPポート番号587が使用されています。

ステップ4:[ユーザ名(Username)]フィールドに、ユーザ名または送信電子メールアドレスを入力します。

注：この例では、ccoesup@gmail.comが使用されています。

ステップ5:（オプション）上記で設定したユーザ名の[パスワード]フィールドにパスワードを入力します。

注： 個人の電子メールを使用してプライバシーを維持するのではなく、別の電子メールアカウントを使用することを強く推奨します。

ステップ6:[Save]をクリックします。

これで、WAP125およびWAP581のメールサーバ設定が正常に設定されました。

メッセージの設定

ステップ1:[To Email Address 1]フィールドに電子メールアドレスを入力します。アドレスは、ネットワーク更新の受信者です。

注：個人の電子メールを使用してプライバシーを維持するのではなく、別の電子メールアカウントを使用することを強く推奨します。この例では、ccoesup2@gmail.comが例として使用されています。

ステップ2:（オプション）対応する[To Email Address]フィールドに、セカンダリまたはターシャリの電子メールアドレスを入力します。

注：この例では、ccoesup3@gmail.comとccoesup4@gmail.comが使用されています。

ステップ3:[電子メールの件名]フィールドに、件名のテキストを入力します。最大文字数は255文字です。デフォルトのメッセージは、APからのログメッセージです。

注：この例では、[Email Subject]は[Updates from WAP125_Lobby]です。

ステップ4:[Save]をクリックします。

WAPから受信した電子メールの例を次に示します。

これで、WAP125およびWAP581のメッセージ設定が正常に設定されました。