目的

Simple Network Management Protocol(SNMP)は、ネットワーク管理、トラブルシューティング、およびメンテナンスに使用されます。SNMPは、次の2つの主要ソフトウェアを使用して情報を記録、保存、および共有します。マネージャデバイス上で実行されるネットワーク管理システム(NMS)、および管理対象デバイス上で実行されるエージェント。

SNMP v1は、特定の機能を持たず、TCP/IPネットワークでのみ動作するSNMPのオリジナルバージョンです。一方、SNMP v2はv1の改良版です。SNMP v1とv2cは、SNMPv1またはSNMPv2cを使用するネットワークでのみ選択してください。SNMP v3はSNMPの最新の標準であり、SNMP v1およびv2cの問題の多くに対処します。特に、v1およびv2cのセキュリティ脆弱性の多くに対処します。SNMP v3では、管理者は1つの共通のSNMP標準に移行することもできます。

トラップは、SNMPマネージャにネットワーク上の状態を警告するメッセージです。インフォーム要求（インフォーム）は、SNMP マネージャに対する受信確認の要求を含んだトラップです。通知は、不適切なユーザ認証、再起動、接続の終了、ネイバールータへの接続の切断、ワイヤレスアクセスポイント、またはその他の重要なイベントを示す可能性があります。

この記事では、WAP125のSNMPv2c設定の設定方法について説明します。

注：SNMPv3の設定方法については、ここをクリックしてください。

該当するデバイス

- WAP125

- WAP581

[Software Version]

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

SNMPv2cの設定

SNMPの設定

注：メニューオプションは、使用しているWAPの正確なモデルによって異なります。次の図は、WAP125から取得したものです。

ステップ1：ワイヤレスアクセスポイントのWebベースのユーティリティにログインし、[System Configuration] > [Management]を選択します。

ステップ2:[SNMP Settings]で、[SNMP Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ3:[UDPポート]フィールドにユーザデータグラムプロトコル(UDP)ポート番号を入力します。SNMPエージェントは、このポートでアクセス要求をチェックします。デフォルトは161です。有効な範囲は1025 ～ 65535です。

注：この例では、161が使用されています。

ステップ4:[Read-only Community]フィールドにSNMPコミュニティ名を入力します。SNMPエージェントの情報へのアクセスに使用される読み取り専用コミュニティが作成されます。送信者が送信した要求パケットで送信されるコミュニティストリングは、エージェントデバイスのコミュニティストリングと一致する必要があります。 読み取り専用のデフォルト文字列はpublicです。

注： この例では、デフォルト値が使用されます。読み取り専用コミュニティ名はパスワードとして機能し、情報を取得する権限だけを与えます。

ステップ5:[読み取り/書き込みコミュニティ]フィールドに、SNMPコミュニティ名を入力します。SNMPエージェントの情報へのアクセスに使用される読み取り/書き込みコミュニティが作成されます。このコミュニティ名で自身を識別するデバイスからの要求のみが受け入れられます。これはユーザが作成した名前です。デフォルトはprivateです。

注：この例では、privateが使用されています。読み取り/書き込みコミュニティ名はパスワードとして機能し、情報を取得および変更する権限を与えます。外部からのセキュリティ攻撃を避けるために、コミュニティ名をカスタマイズした名前に変更することをお勧めします。

SNMPv2cの設定

ステップ6:[SNMP Settings]右ボタンをクリックします。

ステップ7:[SNMPv2c]タブをクリックして、SNMPv2cの設定を行います。

ステップ8:[Management Station]エリアで、ステーションがSNMPを介してWAPにアクセスできる方法を選択します。次のオプションがあります。

- All：すべてのステーションがSNMPを介してWAPにアクセスできます。これを選択した場合は、ステップ11に進みます。

- [User Defined]：アクセスが許可された定義済みのSNMP要求のセット。これを選択した場合は、次の手順に進みます。

注：この例では、[User Defined]が使用されています。

ステップ9:[NMS IPv4 Address/Name(NMS IPv4アドレス/名前)]フィールドに、IPv4形式(xxx.xxx.xxxx.xxx)のNMSアドレスまたはドメインネームシステム(DNS)サーバアドレスを入力します。 これは、管理対象デバイスに対して要求を実行、取得、および設定するアドレスです。

DNSは、DNSサーバからDNSプロトコルを使用してホスト名をIPアドレスにマッピングできる分散データベースです。一意の各IPアドレスには、ホスト名を関連付けることができます。DNSホスト名は複数のラベルで構成でき、各ラベルはピリオドで区切られます。

NMSは、管理者がSNMPメッセージを受信するために使用するツールまたはプログラムです。

注：この例では、192.168.2.126のNMSが使用されています。

ステップ10:[NMS IPv6 Address/Name]フィールドに、IPv6形式(xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx)のNMSアドレスまたはDNSサーバアドレスを入力します。 これは、管理対象デバイスに対して要求を実行、取得、および設定するアドレスです。

注：この例では、fdce:223e:c00d:d00d:afaf:0000:0000:0000が使用されています。

ステップ11:[SNMPv2c Trap Settings]の[Trap Community]フィールドに、トラップのコミュニティ名を入力します。

注：この例では、Trapコミュニティ名としてsnmptraps.foo.comが使用されます。

ステップ12:[Trap Destination Table]のホスト名エントリのチェックボックスをオンにして、編集を有効にします。

注：最大3つのホスト名/IPアドレスを設定できます。

ステップ13:[Host IP Address Type]ドロップダウンリストから、IPバージョンを選択します。次のオプションがあります。

- IPv4:xxx.xxx.xxx.xxx形式に続くインターネットプロトコル(IP)アドレッシング方式の第4世代またはバージョン。

- IPv6:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxxの形式に従うIPアドレッシング方式の第6世代またはバージョン。

ステップ14:[Hostname/IP Address]フィールドに、SNMPトラップを受信するIPv4またはIPv6 IPアドレスを入力します。

注：この例では、192.168.2.202が使用されています。

ステップ15：をクリックします 。

これで、WAP125およびWAP581のSNMPv2c設定が正常に設定されたはずです。