目的

システムイベントとは、システムをスムーズに実行し、障害を防止するために注意と必要なアクションが必要なアクティビティです。これらのイベントはログとして記録されます。システムログ(Syslog)を使用すると、管理者はデバイスで発生した特定のイベントを追跡できます。

ログ設定は、メッセージ、通知、およびその他の情報のロギングルールと出力先を定義します。これは、ネットワーク上でさまざまなイベントが記録されるからです。この機能は、担当者に通知し、イベント発生時に必要なアクションが実行されるようにします。ログは、すべてのネットワークアクティビティのログが記録されるリモートサーバにも送信できます。

この記事では、WAP125およびWAP581でリモートログ設定を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP125

- WAP581

[Software Version]

- 1.0.0.4

リモートログの設定

注：この設定では、ローカルログ設定がすでに設定されていることを前提としています。詳しくは、ここをクリックしてください。

ステップ1:WAPのWebベースのユーティリティにログインし、[System Configuration] > [Notification]を選択します。

ステップ2:[Remote Log Server Table]で、リモートログサーバアドレスを設定する行のチェックボックスをオンにします。

ステップ3：をクリックします 。

ステップ4:[Enable] チェックボックスをオンにすると、WAPはシステムログを設定済みのリモートサーバに送信し、フィールドを編集できるようになります。

ステップ5:[Server IPv4/IPv6 Address/Name]フィールドに、リモートsyslogサーバのアドレスまたは名前を入力します。形式は、IPv4、IPv6、または完全修飾ドメイン名(FQDN)である必要があります。

注：この例では、IPv4アドレス192.168.3.244が使用されています。

ステップ6:[Log Severity]ドロップダウンリストからオプションを選択します。選択した重大度には、上位レベルの重大度がすべて含まれるため、最上位レベルから選択したレベルまでのすべての重大度のログが保持されます。

- 緊急：これはレベル0です。システムは使用できません。これは通常、すべてのプロセスにブロードキャストされます。

- アラート：これはレベル1です。即時のアクションが必要です。

- Critical：レベル2。ハードウェアデバイスエラーなどの重大な状態。

- エラー：レベル3です。エラー状態。

- 警告：レベル4です。警告状態。

- 注意：これはレベル5です。正常だが重要な状態です。

- Info：レベル6です。情報メッセージのみ。エラー状態ではなく、特別な処理が必要な場合がある状態。

- Debug：これはレベル7です。デバッグメッセージには、プログラムのデバッグ時にのみ通常使用される情報が含まれています。

注：この例では、デバッグを使用します。

ステップ7:[UDP Port]フィールドに、ログメッセージの送信先であるUDPポート番号を入力します。デフォルト ポート番号は 514 です。

ステップ8：をクリックします 。

ステップ9:（オプション）ステップ2 ～ 8を繰り返して、リモートフェールオーバーサーバを設定します。

これで、WAP125およびWAP581アクセスポイントのリモートログ設定が正常に設定されました。