目的

発光ダイオード(LED)は、ワイヤレスアクセスポイント(WAP)のアクティビティと接続状態を示すのに役立ちます。WAPには2つのLEDシステムがあります。システムLED。WAPの前面にある1つのLEDと、WAPのイーサネットポートにあるイーサネットLEDです。LEDの表示設定では、設定されたスケジューラプロファイルを有効、無効、関連付けることができます。

このドキュメントでは、WAP125およびWAP581で設定済みのスケジューラプロファイラを有効、無効、および関連付ける方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP125

- WAP581

[Software Version]

- 1.0.0.4

LEDディスプレイの設定

注：LED表示はデフォルトで有効になっています。LED表示がオフの場合、すべてのLEDがオフになります。LED Displayの値がAssociate Schedulerの場合、個々のLEDのドロップダウンボックスと、スケジューラプロファイルを選択するためにすべてのLEDのドロップダウンボックスが用意されます。有効にすると、LEDは対応するWAPデバイスのステータスとアクティビティを示します。

ステップ1:WAPのWebベースのユーティリティにログインし、[System Configuration] > [Notification]を選択します。

ステップ2:[LED Display（LEDの表示）]領域で、ドロップダウンメニューをクリックしてリストから選択します。

- [有効(Enable)]：デフォルトで有効になっており、すべてのLED、イーサネット、およびシステムLEDを有効にします。

- Disable：すべてのLEDを無効にします。

- Associate Scheduler:LEDの表示設定が表示されます。

注：この例では、[Associate Scheduler]が選択されています。[無効にする]または[有効にする]を選択した場合は、ステップ4に進んでください。

ステップ3:[LED Display settings]領域で、システムLEDのみ、イーサネットLEDのみ、またはすべてのLEDを設定できます。[プロファイル名(Profile Name)]ドロップダウンリストからプロファイルを選択します。

注：この例では、[All LEDs]の下にOfficeHoursという名前の設定済みスケジュールが選択されています。デフォルトでは、LEDに関連付けられたプロファイルはありません。ドロップダウンの選択により、設定したスケジューラプロファイル名が表示されます。まだセットアップしていない場合は、ここをクリックしてください。LEDがスケジューラプロファイルに関連付けられている場合、この列には、その時刻のアクティブなプロファイルルールの有無に応じたステータスが表示されます。

ステップ4：をクリックします 。

これで、WAP125およびWAP581のLEDディスプレイの設定が正常に完了しました。