目的

システムイベントとは、システムをスムーズに実行し、障害を防止するために注意と必要なアクションが必要なアクティビティです。これらのイベントはログとして記録されます。システムログ(Syslog)を使用すると、管理者はデバイスで発生した特定のイベントを追跡できます。

ログ設定は、メッセージ、通知、およびその他の情報のロギングルールと出力先を定義します。これは、ネットワーク上でさまざまなイベントが記録されるからです。この機能は、担当者に通知し、イベント発生時に必要なアクションが実行されるようにします。ログは、すべてのネットワークアクティビティのログが記録されるリモートサーバに送信できます。リモートログの設定方法については、ここをクリックしてください。ログは、電子メールアラートを介してネットワーク管理者に送信することもできます。電子メールの設定を構成し、電子メール通知をカスタマイズする方法については、ここをクリックしてください。

この記事では、システムログの設定を管理し、WAP125およびWAP581のログ設定をエクスポートする方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP125

- WAP581

[Software Version]

- 1.0.0.4

syslogの設定

ステップ1:WAPのWebベースのユーティリティにログインし、[System Configuration] > [Notification]を選択します。

ステップ2:[Enable Persistence] チェックボックスをオンにして、システムログを不揮発性メモリに保存します。これにより、ログはリブート後もWAPに残ります。不揮発性メモリに最大1000個のメッセージが保存され、制限に達すると、最後のメッセージが上書きされます。

ステップ3:[Severity]ドロップダウンリストからオプションを選択します。選択した重大度には、上位レベルの重大度がすべて含まれるため、最上位レベルから選択したレベルまでのすべての重大度のログが保持されます。

- 緊急：これはレベル0です。システムは使用できません。これは通常、すべてのプロセスにブロードキャストされます。

- アラート：これはレベル1です。即時のアクションが必要です。

- Critical：レベル2。ハードウェアデバイスエラーなどの重大な状態。

- エラー：レベル3です。エラー状態。

- 警告：レベル4です。警告状態。

- 注意：これはレベル5です。正常だが重要な状態です。

- Info：レベル6です。情報メッセージのみ。エラー状態ではなく、特別な処理が必要な場合がある状態。

- Debug：これはレベル7です。デバッグメッセージには、プログラムのデバッグ時にのみ通常使用される情報が含まれています。

注：この例では、[Debug]が選択されています。

ステップ4:[Depth]フィールドに1 ～ 1000の値を入力し、揮発性メモリに保存できるsyslogメッセージの数を設定します。揮発性メモリ内のすべてのログは、システムがリブートすると削除されます。

注：この例では、420 が使用されます。

ステップ5：をクリックします 。

ステップ6:[View System Log...]ボタンをクリックして、ログを表示します。

この表には、タイムスタンプ、重大度、サービス、および説明が表示されます。定義は次のとおりです。

Time Stamp:syslogメッセージが作成された時刻。日付はMM-DD-YYYYの形式で表示され、時刻は軍事形式で表示されます。

- Severity:syslogメッセージの重大度。

- Service：イベントに関連付けられているサービス。

- 説明：syslogのメインメッセージ。

ステップ7:（オプション）[システムログテーブル(System Log Table)]の[ヘッダー(Header)]領域で、矢印をクリックしてデータを時系列またはアルファベット順にフィルタリングします。

注：この例では、[Time Stamp]をクリックして、最新のsyslogエントリから最も古いsyslogエントリに配置します。

ステップ8:（オプション）ログを表示するには、ページ番号をクリックしてログページを切り替えます。

ステップ9:（オプション）[更新]ボタンをクリックしてページを更新すると、新しいログと最新のログを表示できます。

ステップ10:（オプション）テーブルからログをクリアまたは消去するには、[すべてクリア(Clear All)]をクリックします。

ステップ11:（オプション）ログをコンピュータにエクスポートしてダウンロードするには、[ダウンロード]をクリックします。ブラウザでダウンロードが開始されます。

注：ファイルは.txt形式で保存されます。

ステップ12:[Back]をクリックし、[Notification configuration]ページに戻ります。

これで、WAP125およびWAP581のログが正常にエクスポートされました。