目的

ワイヤレスアクセスポイント(WAP)のシステムクロックは、デバイスで発生するすべてのイベントに対して、ネットワーク同期のタイムスタンピングサービスを提供し、システムが起動した時点から実行されます。その後、日時を追跡します。デバイスで発生するイベントは、メッセージログなどのネットワークで発生するソフトウェア関連イベントです。

WAPの[Time Settings]ページは、システム時刻を手動で設定したり、事前に設定されたネットワークタイムプロトコル(NTP)サーバから時刻設定を取得するようにシステムを設定したりするために使用します。デフォルトでは、WAPはNTPサーバの定義済みリストから時刻を取得するように設定されています。

設定が必要な理由 時間設定 デバイス上?

ワイヤレスアクセスポイント(WAP)の時刻設定は、各ログエントリとタイムスタンプを表示するシステムログサービスなどのネットワーク問題のトラブルシューティングに役立つため、重要です。同期された時間がないと、デバイス間のログファイルの正確な関連付けを維持することは困難です。

システム時刻は、手動または自動で設定できます。手動設定は、ネットワークが(NTP)サーバに接続されていない場合に役立ちます。NTPは、クライアントまたはサーバの時刻を別のサーバ時刻または参照時刻源と同期するために使用されます。

この記事では、WAP125またはWAP581の時刻設定を2つの方法で設定する方法について説明します。手動および自動

該当するデバイス

- WAP125

- WAP581

[Software Version]

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

時刻の設定

注：次の画像は、WAP581から取得したものです。

ステップ1：表示されたフィールドにユーザ名とパスワードを入力してアクセスポイントのWebベースユーティリティにログインし、[ログイン]をクリックします。

注：デフォルトのユーザ名/パスワードはcisco/ciscoです。

ステップ2:Webベースのユーティリティで、[System Configuration] > [Time]を選択します。

ステップ3：オプションボタンをクリックして、システムクロックソースから目的のタイムソースを選択します。次のオプションがあります。

- [手動(Manual)]:WAPの時刻設定を手動で設定できます。このオプションを選択した場合は、「手動時刻設定」セクションに移動します。

- Network Time Protocol(NTP):WAPがNTPサーバから時刻設定を自動的に取得できるようにします。NTP は、ネットワーク上のデバイス間の時刻の同期化を目的に設計されています。NTPネットワークは、通常、タイムサーバに接続された電波時計や原子時計などの正規の時刻源から時刻を取得し、その時刻をネットワーク全体に配信します。NTPは、送信元と宛先の両方としてポート123を介してトランスポートプロトコルとしてユーザデータグラムプロトコル(UDP)上で動作し、次にIP上で動作します。NTPは、次の理由により、ネットワークでよく使用されます。

– ネットワーク同期：NTPは、サーバやクライアントを含むデバイスのネットワークを時間同期するように設計されています。スケジュールされたデータのバックアップ、ネットワークアクセラレータ、ネットワーク管理システム、ネットワーク侵入ログ、複数のネットワークデバイスからの時間固有のイベントなどを効率的に実行するには、時刻同期が重要です。ネットワーク内の任意のマシンで同期が外れると、貴重なデータが失われます。

- UTCの調整：世界標準時(UTC)の基準は、世界中で使用されている主要な時間基準です。NTP通信では、これをエンコード時間で使用します。タイムサービスは主に、システムが起動し、現在の日付と時刻を監視する時点から実行されるシステムクロックに関するものです。システムクロックは、UTCに基づいて内部時刻を追跡します。現地のタイム ゾーンを基準として時刻が正確に表示されるように、現地のタイム ゾーンと夏時間に関する情報を設定できます。また、時刻が正規のものかどうかを追跡します。信頼できない時間は表示の目的のみに使用され、再配信は行われません。

– 時間精度：ネットワークデバイスに保持される時間は、効率的なネットワーク管理に不可欠なリソースであるため、精度を確保し、誤った時間や悪意のある設定を回避する場合は、NTPのセキュリティ機能の使用を強く推奨します。

注：このオプションを選択した場合は、[Automatic Time Settings]セクションに移動します。

注：この例では、[Manual]が選択されています。[システム時間(System Time)]領域には、現在のシステム時間が表示されます。

手動時刻設定

ステップ4:[System Date]フィールドをクリックし、表示されるカレンダーから[Month and Day]を選択します。

注：この例では、日付として[October 2, 2017]が選択されています。

ステップ5:[System Time（システム時刻）]領域のドロップダウンリストをクリックして、時間、分、秒で時刻を選択します。

注：この例では、時刻として08:31:02が選択されています。

ステップ6：ドロップダウンリストから自分のロケーションのタイムゾーンを選択します。

注：この例では、(UTC-08:00)USA（太平洋）が選択されています。

ステップ7:（オプション）コンピュータの時刻と時刻を同期する場合は、[PCと時刻を同期する]ボタンをクリックします。

ステップ8:（オプション）夏時間(DST)がタイムゾーンに適用される場合は、[夏時間の調整]チェックボックスをオンにします。

ステップ9:（オプション）[Starts]フィールドからDSTが開始される週、日、月、および時刻を選択します。

注：この例では、3月の第2日曜日（午前2時）が選択されています。

ステップ10:（オプション）[Ends]フィールドから、DSTが終了する週、日、月、および時刻を選択します。

注：この例では、11月の第1日曜日（午前2時）が選択されています。

ステップ11.（オプション）夏時間の開始時にはクロックを前方に移動し、夏時間のオフセットフィールドから終了時には後方に移動する分数を指定します。

注：この例では、[60 Minutes]が選択されています。

ステップ12：ボタンをクリッ  クします。

これで、WAP125またはWAP581の手動時刻設定が正常に設定されました。

NTPによる時刻自動設定

ステップ1:[System Clock Source]領域の[Network Time Protocol (NTP)]オプションボタンをクリックします。

ステップ2：指定したフィールドで、NTPサーバのIPv4アドレス、IPv6アドレス、またはホスト名を指定します。最大4つのNTPサーバアドレスまたはホスト名を入力できます。デフォルトのNTPサーバがリストされます。

ホスト名は1つ以上のラベルで構成できます。ラベルは最大63文字の英数字で構成されます。ホスト名に複数のラベルが含まれている場合、それぞれのラベルはピリオド(.)で区切られます。 一連のラベルとピリオドの長さは最大253文字です。

注：この例では、0.ciscosb.pool.ntp.orgが使用されています。これがデフォルト設定です。

ステップ3：ドロップダウンリストから自分のロケーションのタイムゾーンを選択します。

注：この例では、(UTC-08:00)USA（太平洋）が選択されています。

ステップ4:（オプション）夏時間(DST)がタイムゾーンに適用される場合は、[夏時間の調整]チェックボックスをオンにします。

ステップ5:（オプション）[Starts]フィールドからDSTが開始される週、日、月、および時刻を選択します。

注：この例では、3月の第2日曜日（午前2時）が選択されています。

ステップ6:（オプション）[Ends]フィールドから、DSTが終了する週、日、月、および時刻を選択します。

注：この例では、11月の第1日曜日（午前2時）が選択されています。

ステップ7:（オプション）夏時間の開始時にはクロックを前方に移動し、夏時間のオフセットフィールドから終了時には後方に移動する分数を指定します。

注：この例では、[60 Minutes]が選択されています。

ステップ8：ボタンをクリッ クします。

これで、WAP125またはWAP581のNTPによる自動時刻設定が正常に設定されました。