目的

ワイヤレスアクセスポイント(WAP)は、ワイヤレス対応デバイスが有線ネットワークに接続できるようにするネットワークデバイスです。ネットワーク内のすべてのコンピュータまたはデバイスをワイヤやケーブルで接続する代わりに、WAPをインストールすると、より便利で安全でコスト効率の高い代替手段になります。

ワイヤレスネットワークを設定すると、パートナー様とスモールビジネスに多くの利点と利点がもたらされます。

セットアップは、有線ネットワークのセットアップよりも簡単です。
- アクセスがより便利です。

- ネットワークに新しいユーザを追加することは、それほど複雑ではありません。

- オフィス内のあるエリアから別のエリアに移動しても、ユーザがオンライン状態を維持できる柔軟性が向上します。

- ゲストユーザは、パスワードを使用するだけでインターネットにアクセスできます。

- ワイヤレスネットワーク保護は、ネットワークが公開されている場合でも、最大のワイヤレスセキュリティを設定することで設定できます。

- 仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)を作成してネットワークリソースと資産を保護することで、ゲストや従業員などのユーザをセグメント化できます。

WAPを使用してワイヤレスネットワークをセットアップする目的はさまざまです。WAPを使用すると、次の操作を実行できます。

既存の有線ネットワーク内にワイヤレスネットワークを作成します。
- ワイヤレスネットワークの信号範囲と強度を拡張して完全なワイヤレスカバレッジを提供し、特に大規模なオフィススペースや建物のデッドスポットを取り除きます。

- 有線ネットワーク内のワイヤレスデバイスに対応します。

- 1台のデバイスでワイヤレスアクセスポイントの設定を行います。

この記事では、さまざまなタイプのワイヤレスネットワークの設定およびそれぞれの使用方法について説明します。

適用可能なデバイス | ファームウェア バージョン

- WAP121 | 1.0.6.5(最新バージョンをダウンロード)

- WAP131 | 1.0.2.8(最新バージョンをダウンロード)

- WAP150 | 1.0.1.7(最新バージョンをダウンロード)

- WAP321 | 1.0.6.5(最新バージョンをダウンロード)

- WAP351 | 1.0.2.8(最新バージョンをダウンロード)

- WAP361 | 1.0.1.7(最新バージョンをダウンロード)

- WAP371 | 1.3.0.3(最新バージョンをダウンロード)

- WAP551 | 1.2.1.3(最新バージョンをダウンロード)

- WAP561 | 1.2.1.3(最新バージョンをダウンロード)

- WAP571 | 1.0.0.17(最新バージョンをダウンロード)

- WAP571E | 1.0.0.17(最新バージョンをダウンロード)

WAPを使用したワイヤレスネットワークのセットアップ

次に、ワイヤレスネットワークのセットアップの種類を示します。ネットワークの設定に応じて、次のいずれかのリンクをクリックします。

1. 既存の有線ネットワークへのワイヤレスネットワークの追加

2. Wireless Distribution System(WDS)による複数のアクセスポイントの接続

3. ワイヤレスアクセスポイントのクラスタリングの設定

4. ワークグループブリッジの設定

1.既存の有線ネットワークへのワイヤレスネットワークの追加

既存の有線ネットワークにWAPを追加すると、無線接続のみをサポートするデバイスに対応するのに役立ちます。これは、ワイヤレスデバイス専用の別のネットワークを作成するのと同じですが、既存の有線ネットワークの一部のままです。

既存のネットワークにWAPを追加することは、次の図に示すように、2つのネットワークを結合して、有線デバイスと無線デバイスの両方に対して単一のネットワークを形成するようなものです。

既存の有線ネットワークにワイヤレスネットワークを追加する方法については、ここをクリックしてください。

2. Wireless Distribution System(WDS)による複数のアクセスポイントの接続

WDSを使用すると、複数のアクセスポイントを接続できます。WDSを使用すると、接続されたアクセスポイントがワイヤレス接続を介して相互に通信できます。この機能により、ローミングするクライアントはシームレスなエクスペリエンスを得ることができます。これにより、複数のワイヤレスネットワークの管理が容易になり、ネットワークの接続に必要なケーブルの量が減ります。

WAPは、シングルポイントツーポイントモードのアクセスポイント、ポイントツーマルチポイントブリッジ、またはリピータとして動作できます。リピータモードでは、WAPは遠く離れた他のアクセスポイント間の接続を確立できます。単にワイヤレスエクステンダとして機能します。ワイヤレスクライアントはこのリピータに接続できます。WDSロールシステムは、リピータのロールと同様に比較できます。

上の図の例では、WAP121とWAP321アクセスポイント間にWDS接続が設定されています。

WDSの設定のガイドライン：

1. WDSは、Cisco WAPデバイスの特定のペアでのみ動作します。ペアは次のとおりです。

- WAP321を使用するWAP121

- WAP351を使用するWAP131

- WAP361を使用するWAP150

- WAP561を使用するWAP551

- 複数のWAP371

- 複数のWAP571

- 複数のWAP571E

2.これらのデバイスの任意のペアの間に設定できるWDSリンクは1つだけです。つまり、リモートMedia Access Control（MAC；メディアアクセス制御）アドレスは、特定のWAPのWDSページに1回だけ表示される場合があります。

3.デバイスの無線、IEEE 802.11モード、チャネル帯域幅、およびチャネルの設定が同じであること。

4.チャネル選択を指定し、自動に設定しないでください。

WAPでWDSを設定する方法については、使用しているデバイスに応じて次のいずれかのリンクをクリックしてください。

- WAP121、WAP321、WAP371、WAP551、およびWAP561

- WAP131、WAP351、WAP150、およびWAP361

- WAP571およびWAP571E

3.ワイヤレスアクセスポイントのクラスタリングの設定

クラスタリングとは、複数のWAPが同じネットワーク内で結合される場合です。このテクノロジーは、動的な連携を可能にし、ワイヤレスネットワーキングを簡素化する高度なインテリジェンスです。 クラスタ化されたワイヤレスネットワークを単一のエンティティとして構成および管理でき、各アクセスポイントの設定を個別に構成および再構成する必要はありません。ワイヤレスネットワークでは、最大10台のWAPをクラスタ化できます。

WAPは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)の無線信号のトランスミッタおよびレシーバとして機能し、より広いワイヤレス範囲と、ネットワーク上でより多くのクライアントをサポートする機能を提供します。

ワイヤレスアクセスポイントのクラスタリングの利点：

- ワイヤレスコントローラのコストを節約します。

- 技術スタッフの時間（社内または社外）を節約することで、運用コストを削減します。

- セキュリティの強化

- ローミングを改善することで生産性を向上させます。

- アプリケーションのパフォーマンスを向上させることで、生産性を向上させます。

シングルポイント設定によるクラスタの設定のガイドライン：

クラスタは、2つ以上のWAPの同じモデルの間でのみ作成できます。各WAPでシングルポイントセットアップが有効になっており、同じシングルポイントセットアップ名を参照しています。
1. [シングルポイント設定]の設定を編集できるのは、[シングルポイント設定]が無効になっている場合のみです。

2. クラスタ名は、クラスタに属する他のWAPには送信されません。クラスタのメンバである各デバイスに同じ名前を設定する必要があります。

3. クラスタ名は、ネットワーク上で設定する各シングルポイントセットアップで一意である必要があります。

4. シングルポイント設定は、同じタイプのIPアドレッシングを使用しているWAPでのみ動作します。IPバージョンが類似していない場合、デバイスはクラスタリングされません。

5. Wireless Distribution System(WDS)が有効な場合は、シングルポイント設定(SSO)を有効にできません。

WAPのクラスタリングを設定する方法については、ここをクリックしてください。

4. Workgroup Bridgeの設定

WorkGroup Bridge機能を使用すると、Wireless Access Point(WAP)は、リモートクライアントと、WorkGroup Bridge Modeに接続されているワイヤレスLocal Area Network（LAN；ローカルエリアネットワーク）の間のトラフィックをブリッジできます。リモートインターフェイスに関連付けられたWAPデバイスはアクセスポイントインターフェイスと呼ばれ、ワイヤレスLANに関連付けられたWAPデバイスはインフラストラクチャインターフェイスと呼ばれます。WorkGroup Bridgeを使用すると、有線接続のみを持つデバイスをワイヤレスネットワークに接続できます。Wireless Distribution System(WDS)機能を使用できない場合の代替手段として、WorkGroup Bridge Mode(WGB)を使用することをお勧めします。

上記のトポロジは、WorkGroup Bridgeモデルの例を示しています。有線デバイスは、WAPのLANインターフェイスに接続されているスイッチに接続されます。WAPはアクセスポイントインターフェイスとして機能し、インフラストラクチャインターフェイスに接続します。

Workgroup Bridgeモードの設定方法については、ここをクリックしてください。