目的

無線は、ワイヤレスネットワークを作成するワイヤレスアクセスポイント(WAP)の物理的な部分です。WAPの無線設定は無線の動作を制御し、WAPが送信する無線信号の種類を決定します。この設定は、WAPが他のワイヤレスソースに近接しており、周波数を変更して他のソースに干渉しないようにする必要がある場合に便利です。

この記事では、WAP150およびWAP361の基本的な無線設定を設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- 300シリーズ – WAP361

- 100シリーズ：WAP150

[Software Version]

- 1.0.0.16 - WAP361

- 1.0.0.14 - WAP150

無線の基本設定

無線設定の設定

ステップ 1：Webベースのユーティリティにログインし、Wireless > Radioの順に選択します。

ステップ 2：TSPEC Violation IntervalフィールドのGlobal settingsで、時間間隔を秒単位で入力します。WAPは、必須のアドミッション制御手順に従っていない関連クライアントを報告するまで待機します。これらのレポートは、システムログとSNMPを介して送信されます。

ステップ3:（オプション）ここまでの設定を保存するには、Radioページの下部までスクロールしてSaveをクリックします。

無線1の設定 (2.4 Ghz)

ステップ 1：Radio Setting per Interface領域で、Radio 1 (2.4 Ghz)を選択します。設定する基本設定と詳細設定は、この無線に適用されます。

ステップ 2：Basic Settings領域では、無線はデフォルトでEnabledになっています。オフの場合は、Enableチェックボックスにチェックマークを入れます。

注：MAC Addressフィールドには、無線インターフェイスのMACアドレスが表示されます。

ステップ 3：Modeドロップダウンリストから目的の無線モードを選択します。

- 802.11b/g - 802.11bおよび802.11gクライアントはWAPに接続できます。

- 802.11b/g/n（デフォルト）:2.4 GHz周波数で動作する802.11b、802.11g、および802.11nクライアントは、WAPに接続できます。

2.4 GHz 802.11n:2.4 GHzの周波数で動作する802.11nクライアントだけがWAPに接続できます。

注：802.11nは、40 MHz幅のチャネルを使用できる唯一の仕様です。ステップ4と5は、ステップ3で802.11nをサポートする無線モードを選択した場合にのみ適用されます。

ステップ 4：Channel Bandwidthドロップダウンリストから、無線のチャネル帯域幅を選択します。ドロップダウンリストには、20 MHzと20/40 MHzの2種類の帯域幅があります。デフォルトは20 MHzです。

Timesaver:20 MHzを選択する場合は、ステップ6に進みます。

ステップ 5：Channelドロップダウンリストから、無線が送受信に使用する無線スペクトルの部分を選択します。

注：autoを選択すると、WAPは使用可能なチャネルをスキャンし、最もトラフィックが少ないチャネルを選択します。また、[自動]を選択すると、プライマリチャネルを選択できません。autoを選択している場合は、ステップ7に進んでください。

手順 6：Primary Channelドロップダウンリストから、プライマリとして設定するチャネルを選択します。プライマリチャネルは、完全な40 MHzチャネル帯域幅ではなく、20 MHzチャネル帯域幅のみをサポートするデバイスに使用されます。デフォルトはlowerです。

注：使用可能なチャネルの範囲は、無線インターフェイスのモードと国コードの設定によって決まります。チャネル設定にAutoを選択すると、WAPは使用可能なチャネルをスキャンし、トラフィック量が最も少ないチャネルを選択します。

各モードでは、連邦通信委員会(FCC)や国際電気通信連合(ITU-R)などの国および国境を越えた当局によってスペクトルのライセンスがどのように付与されているかによって、多数のチャネルが提供されます。

- Upper：プライマリチャネルを40 MHz帯域の上位20 MHzチャネルとして設定します。

- Lower：プライマリチャネルを40 MHz帯域の下位20 MHzチャネルとして設定します。[下]が既定の選択です。

手順 7：[Save] をクリックして、設定を保存します。

これで、無線1(2.4 GHz)の基本的な無線設定が正常に設定されました。

無線2(5 Ghz)の設定

ステップ 1：Radio Setting per Interface領域で、Radio 2 (5Ghz)を選択します。

ステップ 2：Basic Settings領域では、Enableチェックボックスはデフォルトでオンになっています。オフの場合は、enableチェックボックスをオンにして有効にします。

注：MAC Addressフィールドには、無線インターフェイスのMACアドレスが表示されます。

ステップ 3：Modeドロップダウンリストから目的の無線モードを選択します。

- 802.11a:802.11aクライアントだけがWAPデバイスに接続できます。

- 802.11a/n/ac（デフォルト、推奨）:5 GHz周波数で動作する802.11aクライアント、802.11n、および802.11acクライアントは、WAPデバイスに接続できます。

- 802.11n/ac:5 GHz周波数で動作する802.11nクライアントと802.11acクライアントは、WAPデバイスに接続できます。

注：802.11nは、40 MHz幅のチャネルを使用できる唯一の仕様です。ステップ4と5は、ステップ3で802.11nをサポートする無線モードを選択した場合にのみ適用されます。

ステップ 4：Channel Bandwidthドロップダウンリストから、無線のチャネル帯域幅を選択します。ドロップダウンリストには、20 MHzと20/40 MHzの2種類の帯域幅があります。デフォルトは20 MHzです。

Timesaver:20 MHzを選択した場合は、ステップ6に進みます。

注：802.11ac仕様では、20 MHzおよび40 MHzチャネルに加えて、80 MHz幅のチャネルが可能です。チャネル帯域幅の使用を20 MHzチャネルに制限するには、このフィールドを20 MHzに設定します。802.11acモードの場合は、無線が80 MHzチャネル帯域幅を使用しないように、フィールドを40 MHzに設定します。

ステップ 5：Channelドロップダウンリストから、無線が送受信に使用する無線スペクトルの部分を選択します。

注：autoを選択すると、WAPは使用可能なチャネルをスキャンし、最もトラフィックが少ないチャネルを選択します。また、[自動]を選択すると、プライマリチャネルを選択できません。

手順 6：Primary Channelドロップダウンリストから、プライマリとして設定するチャネルを選択します。プライマリチャネルは、完全な40 MHzチャネル帯域幅ではなく、20 MHzチャネル帯域幅のみをサポートするデバイスに使用されます。デフォルトはlowerです。

注：使用可能なチャネルの範囲は、無線インターフェイスのモードと国コードの設定によって決まります。チャネル設定にAutoを選択すると、WAPは使用可能なチャネルをスキャンし、トラフィック量が最も少ないチャネルを選択します。

各モードでは、連邦通信委員会(FCC)や国際電気通信連合(ITU-R)などの国および国境を越えた当局によってスペクトルのライセンスがどのように付与されているかによって、多数のチャネルが提供されます。

- Upper：プライマリチャネルを40 MHz帯域の上位20 MHzチャネルとして設定します。

- Lower：プライマリチャネルを40 MHz帯域の下位20 MHzチャネルとして設定します。[下]が既定の選択です。

手順 7：[Save] をクリックします。

これで、無線2(5 Ghz)の基本的な無線設定が正常に設定されました