目的

発光ダイオード(LED)は、ワイヤレスアクセスポイント(WAP)のアクティビティと接続状態を示すのに役立ちます。WAPには2つのLEDシステムがあります。WAPの前面にある単一のLEDであるシステムLEDと、WAPのイーサネットポートにあるイーサネットLEDです。LEDの表示設定では、設定されたスケジューラプロファイルを有効、無効、関連付けることができます。

このドキュメントでは、WAP150およびWAP361で設定済みのスケジューラプロファイラを有効、無効、および関連付ける方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP150

- WAP361

[Software Version]

- 1.0.0.16

LEDディスプレイの設定

注：LED表示はデフォルトで有効になっています。LED表示がオフの場合、すべてのLEDがオフになります。LED Displayの値がAssociate Schedulerの場合、個々のLEDのドロップダウンボックスと、スケジューラプロファイルを選択するためにすべてのLEDのドロップダウンボックスが用意されます。有効にすると、LEDはWAPデバイスの対応するステータスとアクティビティを示します。

ステップ1:WAPのWebベースユーティリティにログインし、 [Administration] > [LED Display]。

ステップ2：ドロップダウンリストからオプションを選択します。[有効]または[無効]を選択した場合は、ステップ4に進んでください。

- Enable：すべてのLEDを有効にします。

- Disable：すべてのLEDを無効にします。

- スケジューラの関連付け：LEDの表示設定が表示されます。

注：上の図では、例として[Associate Scheduler]が選択されています。

ステップ3:[LED Display settings]領域で、システムLED、イーサネットLED、またはすべてのLEDを設定できます。[プロファイル名(Profile Name)]ドロップダウンリストからプロファイルを選択します。

注：デフォルトでは、LEDに関連付けられたプロファイルはありません。ドロップダウンの選択では、設定されているスケジューラプロファイル名が[Wireless] > [Scheduler]ページと同様に表示されます。LEDがスケジューラプロファイルに関連付けられている場合、この列には、その時刻のアクティブなプロファイルルールの有無に応じたステータスが表示されます。

ステップ4:[Save]をクリックします。

スケジューラプロファイルをLEDディスプレイに正常に有効、無効、または関連付けました。