目的

新しいファームウェアリリースは、以前のファームウェアバージョンからの改良です。アップグレードを行うと、ネットワークデバイスのパフォーマンスを向上させることができます。ファームウェアファイルは、次の方法でダウンロードできます。

- Trivial File Transfer Protocol(TFTP)：通常、ソフトウェアのアップグレードやコンフィギュレーションファイルの配布に使用されるUser Datagram Protocol(UDP)ファイル転送プロトコルです。TFTPクライアントを使用すると、ファイルがTFTPサーバからダウンロードされます。

- Hypertext Transfer Protocol(HTTP)/Secure Sockets(HTTP/HTTPS)：これらのプロトコルは、Webブラウザを使用してファイルを転送します。

このドキュメントでは、HTTP/HTTPSクライアントまたはTFTPサーバを介してワイヤレスアクセスポイント(WAP)のファームウェアをアップグレードする方法について説明します。

ヒント：ファームウェアをアップグレードする場合は、アップグレードプロセス中の中断を避けるために、コンピュータで有線インターネット接続を使用することをお勧めします。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- WAP121 | 1.0.6.5 (最新のダウンロード)

- WAP131 | 1.0.2.8 (最新のダウンロード)

- WAP150 | 1.0.1.7 (最新のダウンロード)

- WAP321 | 1.0.6.5 (最新のダウンロード)

- WAP351 | 1.0.2.8 (最新のダウンロード)

- WAP361 | 1.0.1.7 (最新のダウンロード)

- WAP371 | 1.3.0.3 (最新のダウンロード)

- WAP551 | 1.2.1.3 (最新のダウンロード)

- WAP561 | 1.2.1.3 (最新のダウンロード)

Upgrade Firmware

アップグレードプロセスを開始する前に、上記の適切なリンクを使用して、シスコのWebサイトからデバイスの最新ファームウェアをダウンロードしていることを確認してください。

HTTP/HTTPSによるファームウェアアップグレード

注：使用されるイメージは、例としてWAP131のものです。

ステップ1：アクセスポイントのグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)にログインし、[Administration] > [Manage Firmware]を選択します。

ステップ2:[Manage Firmware]領域で、[Transfer Method]として[HTTP/HTTPS]オプションボタンを選択します。

注：製品ID(PID VID)とアクティブおよび非アクティブのファームウェアバージョンが表示されます。ファームウェアがアップグレードされると、以前のバージョンが非アクティブなファームウェアバージョンとして保存されます。これらのファームウェアバージョンはデバイスに保存されるため、アクティブなファームウェアをいつでも交換できます。

ステップ3:[Choose File]をクリックし、以前にダウンロードしたファームウェアイメージファイルを探します。

注：指定するファームウェアアップグレードファイルは.tarファイルである必要があります。これらのタイプのファイルは機能しないため、アップグレードに.binやその他のファイル形式を使用しないでください。ファイル名に次の文字を使用することはできません：スペースと特殊文字を含めます。

ステップ4:[Upgrade]をクリックします。

注：新しいファームウェアのアップロードには数分かかることがあります。新しいファームウェアのアップロード中は、ページを更新したり、別のページに移動したりしないでください。更新しないと、ファームウェアのアップロードが中止されます。プロセスが完了すると、WAPが再起動し、通常の動作が再開されます。場合によっては、アップグレード完了後にページを手動で更新する必要があります。ログインページが6分後に表示されない場合は、Webブラウザを更新します。

ステップ5:[OK]をクリックして続行します。

ステップ6：アップグレードプロセスの進行状況が表示されます。

ステップ7：ファームウェアのアップグレードが成功したかどうかを確認するには、Webベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Manage Firmware]を選択します。[Manage Firmware]領域の[Active Firmware Version]にアクティブイメージが表示されます。

これで、HTTP/HTTPSを使用してファームウェアが正常にアップグレードされました。

TFTPによるファームウェアアップグレード

ステップ1：アクセスポイントのWebベースユーティリティにログインし、[Administration] > [Manage Firmware]を選択します。

ステップ2:[Transfer Method]として[TFTP]オプションボタンをクリックします。

ステップ3:[Source File Name]フィールドにソースファイル名を入力します。文字の制限は1 ～ 256で、イメージを含むディレクトリへのパスも含まれます。

注：指定されるファームウェアアップグレードファイルは.tarファイルである必要があります。アップグレードに.binファイルや他の形式のファイルを使用しないでください。これらのタイプのファイルは機能しません。ファイル名に次の文字を含めることはできません：スペースと特殊文字を含めます。

ステップ4:[TFTP Server IPv4 Address]フィールドにTFTPサーバのIPv4アドレスを入力します。

注：次の例では、IPアドレス192.168.1.2を使用しています。

ステップ5:[Upgrade]をクリックします。

注：新しいファームウェアのアップロードには数分かかることがあります。新しいファームウェアのアップロード中は、ページを更新したり、別のページに移動したりしないでください。更新しないと、ファームウェアのアップロードが中止されます。プロセスが完了すると、WAPが再起動し、通常の動作が再開されます。場合によっては、アップグレード完了後にページを手動で更新する必要があります。ログインページが6分後に表示されない場合は、Webブラウザを更新します。

ステップ6:[OK]をクリックして続行してください。

ステップ7：アップグレードプロセスの進行状況が表示されます。

ステップ8：ファームウェアのアップグレードが成功したかどうかを確認するには、Webベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Manage Firmware]を選択します。[Manage Firmware]領域の[Active Firmware Version]にアクティブイメージが表示されます。

これで、TFTPサーバを介してファームウェアが正常にアップグレードされました。

WAPのファームウェアのアップデートの詳細については、次の項目を参照してください。

WAP121およびWAP321アクセスポイントでのファームウェアアップグレード

WAP125のファームウェアのアップグレード

WAP 131でのファームウェアアップグレード

WAP371でのファームウェアアップグレード

WAP551およびWAP561アクセスポイントのファームウェアのアップグレード

WAP121およびWAP321アクセスポイントに関するすべての記事へのリンクを含む製品ページ

WAP125アクセスポイントに関するすべての記事へのリンクを含む製品ページ

WAP131およびWAP351アクセスポイントに関するすべての記事へのリンクを含む製品ページ

WAP150アクセスポイントに関するすべての記事へのリンクを含む製品ページ

WAP371アクセスポイントに関するすべての記事へのリンクを含む製品ページ

WAP551およびWAP561アクセスポイントに関するすべての記事へのリンクを含む製品ページ