目的

> Cisco WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio Access Point with Power over Ethernet(PoE)は、シンプルでコスト効率の高い方法で、従業員やゲストに安全で高性能なモバイルネットワークを拡張し、オフィス内のどこにいても接続をできるようにします。この柔軟なソリューションにより、数十人の従業員を接続でき、ユーザの追加やビジネスニーズの変化に応じて拡張できます。

この記事では、PoE対応WAP150アクセスポイントの製品仕様と要件について説明します。

該当するデバイス

- WAP150

[Software Version]

- 1.0.0.13

WAP150の仕様

仕様

説明

規格

IEEE 802.11ac、802.11n、802.11g、802.11b、802.3af、802.3u、802.1X（セキュリティ認証）、802.1Q(VLAN)、802.2 1D（スパニングツリー）、802.11i（WPA2セキュリティ）、802.11e（ワイヤレスQoS）、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)

ポート

LANギガビットイーサネット自動検知

配線タイプ

カテゴリ5e以上

アンテナ

壁または天井への設置に最適化された内部アンテナ

LED インディケータ

多機能LED X 1

オペレーティング システム

Linux

物理インターフェイス

ポート

10/100/1000イーサネット、802.3af/at PoE対応、ACアダプタ用電源ポート（付属）

ボタン

リセットボタン、電源オン/オフプッシュボタン

ロックスロット

Kensingtonロック用スロット

LED

LED x 1

物理仕様

物理寸法

（幅x奥行x高さ）

4.44 X 44.5 cm(135 x 135 x 38 mm)

ウェイト

0.77ポンドまたは350 g

ネットワーク機能

VLANサポート

Yes

VLANの数

1つの管理VLANと8つのSSID用VLAN

802.1Xサプリカント

Yes

SSIDとVLANのマッピング

Yes

自動チャネル選択

Yes

スパニング ツリー

Yes

ロード バランシング

Yes

IPv6

Yes

- IPv6ホストサポート

- IPv6 RADIUS、syslog、ネットワークタイムプロトコル(NTP)

レイヤ 2

802.1QベースのVLAN、8アクティブVLAN、1管理VLAN

セキュリティ

WPA、WPA2

あり（エンタープライズを含む）

アクセス制御

はい。管理アクセスコントロールリスト(ACL)とMAC ACL

セキュアな管理

HTTPS

SSIDブロードキャスト

Yes

不正なアクセスポイントの検出

Yes

取り付けと物理的なセキュリティ

複数の取り付けオプション

デスクトップまたは壁

物理セキュリティロック

Kensingtonロックスロット

Quality of Service

QoS

Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification(WMM TSPEC)、クライアントQoS

パフォーマンス

ワイヤレススループット

最大1.2 Gbpsのデータレート（実際のスループットは異なります）

推奨ユーザサポート

最大64の接続ユーザ、1つの無線につき10のアクティブユーザ

マルチアクセスポイント管理

シングルポイント設定

Yes

クラスタあたりのアクセスポイント数

4

クラスタごとのアクティブクライアント

120

コンフィギュレーション

Webユーザインターフェイス

ブラウザベースの簡単な設定(HTTP、HTTPS)を可能にする組み込みのWebユーザインターフェイス

管理

管理プロトコル

Webブラウザ、Simple Network Management Protocol(SNMP)v3、Bonjour

リモート管理

Yes

イベントロギング

ローカル、リモートsyslog、電子メールアラート

ネットワーク診断

ロギングとパケットキャプチャ

Webファームウェアアップグレード

Webブラウザでアップグレード可能なファームウェア、インポートまたはエクスポートされたコンフィギュレーションファイル

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）

DHCP Client

IPv6ホスト

Yes

HTTP リダイレクト

Yes

ワイヤレス

周波数

デュアル同時無線（2.4および5 GHz）

無線および変調タイプ

デュアル無線、直交周波数分割多重(OFDM)

ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)

802.11n/ac

2 X 2 Multiple-Input Multiple-Output(MIMO)と5 GHzの2空間ストリーム

2 X 2 MIMO（2.4 GHzで2空間ストリーム）

802.11ac用20、40、および80 Mhzチャネル

802.11nでは20および40 Mhz

最大1.2 GbpsのPHYデータレート

802.11 Dynamic Frequency Selection(DFS)

サポートされるデータレート

802.11a/b/g:

- 54、48、36、24、18、12、9、6、11、5.5、2、1 Mbps

- 802.11n:6.5 ～ 300 Mbps

- 20 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 15（サポートされるデータレート）

- 40 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 15（サポートされるデータレート）

- 802.11ac:6.5 ～ 867 Mbps

- 20 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 9（サポートされるデータレート）

- 40 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 9（サポートされるデータレート）

- 80 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 9（サポートされるデータレート）

周波数帯域および動作チャネル

A/B規制ドメイン

- 2.412 ～ 2.462 GHz、11チャネル

- 5.180 ～ 5.240 GHz、4チャネル

- 5.260 ～ 5.320 GHz、4チャネル

- 5.500 ～ 5.700 GHz、8チャネル

- 5.745 ～ 5.825 GHz、5チャネル

E規制ドメイン：

- 2.412 ～ 2.472 GHz、13チャネル

- 5.180 ～ 5.240 GHz、4チャネル

- 5.260 ～ 5.320 GHz、4チャネル

- 5.500 ～ 5.700 GHz、8チャネル

C規制ドメイン：

- 2.412 ～ 2.462 GHz、11チャネル

- 5.180 ～ 5.240 GHz、4チャネル

- 5.260 ～ 5.320 GHz、4チャネル

- 5.745 ～ 5.825 GHz、5チャネル

K規制ドメイン：

- 2.412 ～ 2.472 GHz、13チャネル

- 5.180 ～ 5.240 GHz、4チャネル

- 5.260 ～ 5.320 GHz、4チャネル

- 5.500 ～ 5.620 GHz、7チャネル

- 5.745 ～ 5.805 GHz、4チャネル

オーバーラップしないチャネル

2.4 GHz

- 802.11b/g

-20 MHz:3

- 802.11n

-20 MHz:3

5 GHz

- 802.11a

-20 MHz:21

- 802.11n

- 20 MHz:21

-40 MHz:9 ミリ秒

- 802.11ac

- 20 MHz:21

- 40 MHz:9 ミリ秒

-80 MHz:4

ワイヤレス分離

クライアント間のワイヤレス分離

外部アンテナ

なし

内部アンテナ

内部固定面反転Fアンテナ(PIFA)

dBiのアンテナゲイン

最大アンテナゲインは2.4 GHzで3.61 dBi、最大アンテナゲインは5 GHzで3.85 dBi

Wireless Distribution System(WDS)

Yes

高速ローミング

Yes

複数のSSID

8

ワイヤレスVLANマップ

Yes

WLAN セキュリティ

Yes

Wi-Fi Multimedia(WMM)

あり、スケジュールされていない自動省電力を使用

動作モード

アクセス ポイント

アクセスポイントモード、WDSブリッジング、ワークグループブリッジモード

環境

電源オプション

IEEE 802.3afイーサネットスイッチ

Ciscoパワーインジェクタ – SB-PWR-INJ2-xx

ACアダプタ – SB-PWR-12 V/1.5 A電源アダプタ（ボックス内）

POE電力

ピーク電力：9.5 Watts

コンプライアンス

安全：

- UL 60950-1

- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

- EC60950-1

- EN 60950-1

無線の承認：

- FCC Part 15.247、15.407

- RSS-210（カナダ）

- EN 300.328、EN 301.893（ヨーロッパ）

- AS/NZS 4268.2003（オーストラリアおよびニュージーランド）

EMIおよび耐障害性（クラスB）:

- FCC Part 15.107および15.109

- ICES-003（カナダ）

- EN 301.489-1および–17（ヨーロッパ）

動作温度

0 ～ 40 °C(32 ～ 104 °F)

保管温度

-20 ～ 70 °C(-4 ～ 158 °F)

動作湿度

10 ～ 85 %（結露しないこと）

保管湿度

5 ～ 90 %（結露しないこと）

システムメモリ

メモリ 256 MB

128 MB のフラッシュ メモリ

パッケージの内容

- WAP150 Wireless-AC/Nデュアル無線アクセスポイント

- 電源アダプタ12 V1.5A

- クイックスタートガイド

- イーサネットネットワークケーブル

最小要件

- PoE対応スイッチまたはルータ、PoEインジェクタ、またはAC電源アダプタ

- Webベースの設定：Java対応Webブラウザ

保証

アクセス ポイント

制限付きライフタイム

結論

WAP150の基本を理解しました。WAP150に関するいくつかの記事を含め、さらにドキュメントを参照する場合は、こちらの製品ページをご覧ください。

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください