目的

インターネットプロトコルバージョン4(IPv4)は、ネットワーク上のホストを識別するために使用される一般的なIPアドレッシング形式であり、32ビット形式を使用します。インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)は、IPv4形式を置き換えることを目的とした次世代のIPアドレス標準です。IPv6は、IPv4で使用された32ビットアドレッシングではなく、128ビットアドレッシングを使用することで、アドレス不足の問題を解決します。

この設定は、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP；ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル）を介して、または手動でIPアドレスを割り当てるのに役立ちます。デフォルトでは、WAPはブロードキャストを介してネットワーク情報を自動的に要求します。ネットワーク上にDHCPサーバがない場合は、デフォルトのIPアドレスを使用します。スタティックIPアドレスを使用する場合は、DHCPクライアントを無効にし、IPアドレスおよびその他のネットワーク情報を手動で割り当てる必要があります。

このドキュメントの目的は、ワイヤレスアクセスポイントデバイスでIPv4およびIPv6を設定することです。

該当するデバイス

- WAP100シリーズ

- WAP300シリーズ

- WAP500シリーズ

[Software Version]

- 1.0.1.4 - WAP131、WAP351

- 1.0.6.2 - WAP121、WAP321

- 1.2.1.3 - WAP371、WAP551、WAP561

- 1.0.1.2 - WAP150、WAP361

- 1.0.0.17 - WAP571、WAP571E

IPv4の設定

IPv4 DHCPの設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、使用しているWAPモデルに応じてLAN > IPv4 SettingsまたはLAN > VLAN and IPv4 Addressを選択します。

WAP131、WAP150、WAP351、WAP361、WAP571、WAP571E

WAP121、WAP321、WAP371、WAP551、WAP561

ステップ2:[Connection Type]領域で[DHCP]ラジオボタンをクリックし、IPアドレスを自動的に取得します。この設定はデフォルトで選択されています。

ステップ3:[ドメインネームサーバ(Domain Name Servers)]ラジオボタンから優先するDNS設定を選択します。DNSは、ドメイン名をそれぞれのIPアドレスに変換することによって、デバイスがインターネット経由で他のコンピュータやプライベートネットワークに到達するのを支援するプロトコルです。

注：DHCPが有効な場合、DNS設定はオプションです。

使用可能なオプションは次のように定義されます。

- ダイナミック：WAPは、ローカルエリアネットワーク(LAN)上のDHCPサーバからドメインネームサーバ(DNS)アドレスを取得します。 このオプションを選択した場合は、ステップ4に進みます。

- [手動]:[ドメインネームサーバ]フィールドで1つ以上のDNSサーバアドレスを手動で設定できます。

ステップ4:[保存]をクリックします。

スタティックIPv4アドレスの設定

ステップ1:[Static IP]のオプションボタンをクリックします。

ステップ2:[Static IP Address]フィールドにアクセスポイントのIPアドレスを入力します。IPアドレスは一意である必要があり、同じネットワーク内の他のデバイスには割り当てられていません。

ステップ3:[Subnet Mask]フィールドにネットワークのサブネットマスクを入力します。デフォルトマスクは、選択したIPアドレスのクラス、またはネットワークに使用するサブネットの数に基づいています。

注：デフォルトマスクは255.255.255.0です

ステップ4:[デフォルトゲートウェイ]フィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。デフォルトゲートウェイは、IPアドレスがルーティングテーブルのルートと一致しない場合に使用されるコンピュータ上のノードです。その後、トラフィックを適切に転送します。通常、このデバイスはルータです。Windowsコマンドプロンプトを使用して、接続デバイスのデフォルトゲートウェイのIPアドレスを検索する方法については、ここをクリックします。

ステップ5:[Domain Name Server]フィールドにDNSのIPアドレスを入力します。DNSは、ドメイン名をそれぞれのIPアドレスに変換することによって、デバイスがインターネット経由で他のコンピュータやプライベートネットワークに到達するのを支援するプロトコルです。

注：指定した他のフィールドに別のDNSサーバのIPアドレスを追加することもできますが、これはオプションです。2台のDNSサーバを使用すると、サーバの1つがダウンしたり、使用できなくなった場合に役立ちます。

ステップ6:[Save]をクリックします。

ステップ7：以前に事前設定した設定がある場合は、ポップアップウィンドウが表示され、ワイヤレス設定が更新され、切断が発生する可能性があることを確認できます。[OK] をクリックします。

これで、IPv4アドレスを静的に設定できました。

IPv6の設定

IPv6 DHCPの設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[LAN] > [IPv6 Setting]または[LAN] > [IPv6 Addresses]を選択します。

WAP131、WAP150、WAP351、WAP361、WAP571、およびWAP571E

WAP121、WAP321、WAP371、WAP551、およびWAP561

ステップ2:[IPv6 Connection Type]として[DHCPv6]をクリックします。IPv6接続タイプは、IPv6アドレスの取得方法をデバイスに指示します。

ステップ3：アクセスポイントへのIPv6管理アクセスを許可するには、[Enable IPv6 Administrative Mode]チェックボックスをオンにします。

ステップ4:LANポートで受信したルータアドバタイズメントを通じてIPv6アドレスとゲートウェイを学習するには、[Enable IPv6Auto Configuration Administrative Mode]チェックボックスをオンにします。アクセスポイントには、複数の自動設定IPv6アドレスを設定できます。

ステップ5:[Save]をクリックします。

スタティックIPv6アドレスの設定

ステップ1:[IPv6 Connection Type]として[Static IPv6]をクリックし、IPv6アドレスをアクセスポイントに手動で割り当てます。

ステップ2:[IPv6 Administrative Mode]チェックボックスをオンにして、IPv6管理アクセスを有効にします。これにより、デバイス管理インターフェイスにIPv6アドレスでアクセスできます。

ステップ3:[IPv6 Auto Configuration Administrative Mode]チェックボックスをオンにして、デバイスのIPv6自動アドレス設定を有効にします。このコマンドはデフォルトで有効になっています。

ステップ4:[Static IPv6 Address]フィールドにアクセスポイントのIPv6アドレスを入力します。これは一意のIPv6アドレスであり、ネットワーク内の他のデバイスでは使用しないでください。これはグローバルルーティング可能なIPv6アドレスです。

ステップ5:[Static IPv6 Address Prefix Length]フィールドに、スタティックアドレスのプレフィクス長を入力します。プレフィクス長は、IPv6 IPアドレスのネットワーク部を指定する0 ～ 128の範囲の整数です。この例では、48が使用されています。

注：これは、IPv4のサブネットマスクに似ています。デフォルトのプレフィクス長は0です。

ステップ6:[Default IPv6 Gateway]フィールドにデフォルトゲートウェイのIPv6アドレスを入力します。

ステップ7:[IPv6 Domain Name Servers]フィールドにIPv6 DNSサーバアドレスを入力します。

ステップ8:[Save]をクリックします。

これで、スタティックIPv6の設定が完了しました。