目的

工場出荷時のデフォルトのリセットでは、ユーザが変更したすべての設定が消去され、デバイスが元の設定に戻ります。これは、デバイスへのパスワードを失い、アクセスを回復したい場合に役立ちます。

リブートを実行すると、保存された設定でデバイスが再起動します。

この記事の目的は、工場出荷時のデフォルト設定にリセットする方法と、WAP131ワイヤレスアクセスポイントをリブートする方法を説明することです。

注：このプロセスを開始する前に、設定のバックアップコピーを保存することをお勧めします。詳細は、『WAP131およびWAP351でのコンフィギュレーションファイルのダウンロードとバックアップ』を参照してください。

該当するデバイス

・ WAP131

[Software Version]

•1.0.0.39

工場出荷時のデフォルトにリセット

アクセスポイントを工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、次の2つの方法があります。

・ ハードウェアのリセット

・ Web設定ユーティリティを使用したリセット

ハードウェアリセット

ステップ1：デバイスの背面にあるResetボタンをピンで約10秒間押したままにします。

アクセスポイントがリロードされ、デフォルトの設定値に設定されます。

ステップ2：デフォルトのクレデンシャルでログインします。デフォルトのユーザ名はciscoで、デフォルトのパスワードはciscoです。

Web設定ユーティリティを使用したリセット

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Reboot]を選択します。「リブートページ」が開きます。

ステップ2：デバイスをリセットするには、[Reboot To Factory Default]ボタンをクリックします。

確認ページが表示されます。

手順 3：[OK] をクリックします。

進行状況バーが表示されます。

ステップ4：リブートが完了したら、デフォルトのクレデンシャルでログインします。デフォルトのユーザ名はciscoで、デフォルトのパスワードはciscoです。

デバイスのリブート

アクセスポイントをリブートするには、次の2つの方法があります。

・ ハードウェアの再起動

・ Web設定ユーティリティを使用してリブートします

ハードウェアの再起動

ステップ1:[電力]ボタンを押してデバイスをオフにします。10秒が経過した後、デバイスの電源を再びオンにするには、電源ボタンをもう一度押します。アクセスポイントがリブートし、更新されます。

注：WAPにPoE(Power over Ethernet)で電力が供給されている場合、電源ボタンは影響を受けません。

Webベースのユーティリティを使用してリブートします

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Reboot]を選択します。[Reboot]ページが開きます。

ステップ2：デバイスをリブートするには、[リブート]ボタンをクリックします。

確認ページが表示されます。

ステップ3:[OK]をクリックし、再起動を続行します。

進行状況バーが表示されます。

ステップ4:[Login]ページが表示されます。保存した管理者クレデンシャルでログインします。