目的

VAP（仮想アクセスポイント）を設定すると、クライアントを安全に認証するためのオプションが複数あります。[WPA Personal]（WPA-PSK、またはWiFi Protected Access - Pre-shared Key）を選択した場合、認証に使用するキーの複雑さの要件を設定できます。キーが複雑になると、セキュリティが向上します。

このドキュメントの目的は、WAP131、WAP351、およびWAP371でWPA-PSKの複雑度を設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ WAP131

・ WAP351

・ WAP371

[Software Version]

・ v1.0.1.3(WAP131、WAP351)

・ v1.2.0.2(WAP371)

WPA-PSK複雑度の設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[System Security] > [WPA-PSK Complexity]を選択します。[WPA-PSK Complexity]ページが開きます。

ステップ2:[WPA-PSK Complexity]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにします。これを有効にすると、WAPはWPA-PSKキーを次に示す条件に照合します。デフォルトでディセーブルになっている。

ステップ3:[WPA-PSK Minimum Character Class]ドロップダウンリストから、キー文字列に含める必要がある文字クラスの最小数を選択します。4つの文字クラスは、大文字、小文字、数字、および標準キーボードで使用できる特殊文字です。3がデフォルトです。

ステップ4:[WPA-PSK Different From Current] チェックボックスをオンにして、現在のキーの有効期限が切れたときにユーザに別のキーを作成させます。デフォルトは無効で、現在のキーの有効期限が切れたときに古いキーまたは以前のキーを使用できます。 フィールドの[Enable]

ステップ5:[Maximum WPA-PSK Length]フィールドに、最大キー長を文字数で入力します。範囲は32 ～ 63で、デフォルトは63です。

ステップ6:[Minimum WPA-PSK Length]フィールドに、最小キー長を文字数で入力します。範囲は8 ～ 16で、デフォルトは8です。

ステップ7:[Save]をクリックします。