目的

IPv6は、インターネット経由でトラフィックをルーティングするために使用されるIPプロトコルの最新の実装です。IPv6はIPアドレス空間の制限に対応し、IPv4を置き換えるように設計されています。

この記事の目的は、IPv6アドレスとIPv6トンネルを使用するようにWAP131およびWAP351デバイスを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ WAP131

・ WAP351

[Software Version]

・ V1.0.0.39

IPv6アドレス設定の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[LAN] > [IPv6 Setting]に移動します。[IPv6 Setting]ページが表示されます。

ステップ2:[IPv6 Connection Type] フィールドで、対応するオプションボタンを選択して、WAPがIPv6アドレスを取得する方法を選択します。

使用可能なオプションは次のように定義されます。

・ DHCPv6：アドレスはDHCPv6サーバによって割り当てられます。

・ Static IPv6:IPv6アドレスを手動で入力します。

ステップ3:（オプション）WAPへのIPv6管理アクセスを有効にする場合は、[IPv6 Administrative Mode] チェックボックスをオンにします。

ステップ4:（オプション）WAPがLANポートで受信したルータアドバタイズメントを通じてIPv6アドレスとゲートウェイを学習できるようにする場合は、[IPv6 Auto Configuration Administrative Mode]チェックボックスをオンにします。

ステップ5：ステップ2で[静的IPv6]を選択した場合、[静的IPv6アドレス]フィールドに静的IPを入力します。ステップ2でDHCPv6を選択した場合は、このステップを省略できます。

ステップ6：ステップ2で[静的IPv6]を選択した場合は、[静的IPv6アドレスのプレフィックス長]フィールドに静的IPv6アドレスのプレフィックス長を入力してください。このプレフィックスは、IPアドレスのネットワーク部を決定し、IPv4のサブネットマスクに似ています。範囲は0 ～ 128です。ステップ2でDHCPv6を選択した場合は、このステップをスキップできます。

[静的IPv6アドレスの状態]フィールドは、静的IPv6アドレスの状態を示します。次のステータスが表示されます。

・動作可能：スタティックアドレスがLAN上で一意であることが確認され、使用可能です。

・仮称：スタティックアドレスは、ネットワーク上の一意性を検証する過程にあります。この状態では、アドレスは使用できません

・ブランク（値なし）：スタティックIPアドレスが割り当てられていないか、割り当てられたアドレスが動作しません。

[IPv6 Autoconfigured Global Addresses]フィールドには、WAPデバイスに自動的に割り当てられたすべてのIPv6アドレスがリストされます。

[IPv6 Link Local Address]フィールドには、ローカルリンクで使用されるIPv6アドレスが表示されます。これは設定できず、IPv6ネイバー探索プロセスを使用して割り当てられます。

ステップ7：ステップ2で[Static IPv6]を選択した場合は、[Default IPv6 Gateway]フィールドにIPv6アドレスを入力してデフォルトゲートウェイアドレスとして使用します。それ以外の場合は、ステップ8に進みます。

ステップ8：ステップ2でDHCPv6を選択した場合は、[IPv6 Domain Name Servers]フィールドからラジオボタンを選択し、DNSサーバの割り当て方法を指定します。

使用可能なオプションは次のように定義されます。

・ Dynamic — DNSネームサーバはDHCPv6を通じて動的に学習されます。

・ Manual：指定されたフィールドで、最大2つのIPv6 DNSネームサーバを手動で指定します。

ステップ9：ステップ8で[Manual]またはステップ1で[Static IPv6]を選択した場合は、表示されたフィールドに2つのIPv6 DNSネームサーバを入力します。それ以外の場合は、この手順を省略できます。

ISATAPを使用したIPv6トンネルの設定

WAP 351およびWAP 131デバイスは、Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol(ISATAP)をサポートしています。ISATAPを使用すると、WAPはLAN上のIPv4パケット内にカプセル化されたIPv6パケットを送信できます。このプロトコルを使用すると、接続しているLANがIPv6をサポートしていなくても、WAPはリモートIPv6ホストと通信できます。

WAPはISATAPクライアントとして機能します。トンネルを確立するには、ISATAP対応のホストまたはルータがLANに接続されている必要があります。RV180およびRV180WのISATAPの詳細については、「RV180およびRV180Wルータのサイト内自動トンネルアドレッシングプロトコル(ISATAP)トンネル設定」を参照してください。

ステップ1:[ISATAP Status] フィールドで、WAPデバイスでISATAPの管理モードを有効にする場合は、[enable]チェックボックスをオンにします。これにより、WAPからのIPv6トラフィックをIPv4ネットワーク経由で送信できます。

ステップ2:[ISATAP Capable Host]フィールドに、ISATAPルータのIPアドレスまたはDNS名を入力します。デフォルト値は「isatap」です。

ステップ3:WAPがDNSクエリを送信してISATAPホスト名をIPアドレスに解決する頻度を指定するには、[ISATAP Query Interval]フィールドに時間を秒単位で入力します。指定できる範囲は120～3600です。

ステップ4:[ISATAP Solicitation Interval] フィールドで、WAPデバイスがDNSクエリーメッセージを通じて検出したISATAPルータにルータ要請メッセージを送信する頻度（秒単位）を指定します。WAPデバイスは、アクティブなISATAPルータがない場合にのみ、ルータ要請メッセージを送信します。デフォルト値は 120 秒です。

注：トンネルが確立されると、ISATAP IPv6 Link Local AddressとISATAP IPv6 Global Addressがページに表示されます。

ISATAP IPv6 Link Local Addressは、ルーティング不可能なローカルIPv6アドレスです。このアドレスは、ローカルエリアネットワーク接続に使用されます。

ISATAP IPv6グローバルアドレスは、世界でルーティング可能で、インターネットトラフィックに使用されるグローバルIPv6アドレスです。

手順 5：  [Save] をクリックして変更内容を保存します。

ステップ6:[Confirm]ウィンドウが表示され、切断されている可能性があり、ワイヤレス設定が更新されようとしていることを警告します。[OK] をクリックして、次に進みます。