目的

インターネットプロトコルバージョン4(IPv4)は、インターネット上でトラフィックをルーティングし、異なるネットワーク間の通信を提供するために使用される4番目の改訂プロトコルです。IPv4では、ネットワークデバイス間の接続を可能にするために、32ビット（4バイト）のIPアドレスをネットワークデバイスのIDとして使用します。IPv4設定では、Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)を使用してIPアドレスを割り当てるか、手動で静的IPを設定できます。

このドキュメントの目的は、WAP131およびWAP351デバイスでIPv4を設定する方法について説明することです。

適用可能なデバイス

・ WAP131

・ WAP351

[Software Version]

•1.0.0.39

IPv4の設定

ステップ 1：Access Point Configurationユーティリティにログインして、LAN > IPv4 Settingの順に選択します。IPv4 Settingページが開きます。

ステップ 2：Connection Typeフィールドで、目的のオプションボタンをクリックして、デバイスがIPアドレスを取得する方法を指定します。デフォルトでは、WAPデバイス上のDHCPクライアントがネットワーク情報の要求を自動的にブロードキャストします。静的IPアドレスを使用する場合は、DHCPクライアントを無効にし、IPアドレスおよびその他のネットワーク情報を手動で構成する必要があります。

使用可能なオプションは、次のように定義されます。

・ DHCP:LAN上のDHCPサーバがWAPデバイスにIPアドレスを割り当てます。このオプションを選択する場合は、「DHCP」セクションのステップ1に進んでください。

・ 静的IP — IPv4アドレスを手動で構成します。IPv4アドレスは、xxx.xxx.xxx.xxx(192.0.2.10)のような形式である必要があります。 このオプションを選択する場合は、「スタティックIP」セクションのステップ1に進んでください。

DHCP

ステップ 1：Domain Name Serversフィールドで目的のオプションボタンをクリックします。ドメインネームシステム(DNS)は、デバイスがドメイン名をそれぞれのIPアドレスに変換することによって、インターネット経由で他のコンピュータやプライベートネットワークに到達できるようにするプロトコルです。

使用可能なオプションは、次のように定義されます。

・ ダイナミック：WAPデバイスは、LAN上のDHCPサーバからDNSサーバアドレスを取得します。このオプションを選択した場合は、ステップ3に進んでください。

・ Manual:Domain Name Serversフィールドで、1つ以上のDNSサーバアドレスを手動で設定できます。

ステップ2:（オプション）Manualオプションボタンを選択した場合は、使用可能なフィールドにDNSサーバのIPアドレスを入力します。2つのフィールドを使用できますが、必要な住所は1つだけです。2番目の住所の入力はオプションです。2台のDNSサーバがあると、いずれかのサーバがダウンした場合や使用できなくなった場合に役立ちます。

ステップ 3：[Save] をクリックして、設定を保存します。

ステップ 4：設定を変更すると、ポップアップウィンドウが表示され、切断の可能性があることを示す警告が表示されます。OKをクリックして設定を適用します。

スタティックIP

ステップ 1：Static IP AddressフィールドにアクセスポイントのIPアドレスを入力します。割り当てるIPアドレスは、同じネットワーク内の他のデバイスには割り当てられていません。

ステップ 2：Subnet Maskフィールドに、ネットワークのサブネットマスクを入力します。デフォルトマスクは、選択したIPアドレスのクラス、またはネットワークに使用するサブネットの数に基づいています。

ステップ 3：Default GatewayフィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。デフォルトゲートウェイは、IPアドレスがルーティングテーブル内のルートと一致しない場合に使用されるコンピュータ上のノードです。その後、デフォルトゲートウェイがトラフィックを適切に転送します。通常、デフォルトゲートウェイはルータです。デフォルトゲートウェイのIPアドレスを確認する方法については、『Windowsのコマンドプロンプトを使用して接続されたデバイスのIPアドレスを確認する』の記事を参照してください。

ステップ 4：Domain Name Serverフィールドにドメインネームシステム(DNS)サーバのIPアドレスを入力します。Domain Name Serversフィールドで目的のオプションボタンをクリックします。ドメインネームシステム(DNS)は、デバイスがドメイン名をそれぞれのIPアドレスに変換することによって、インターネット経由で他のコンピュータやプライベートネットワークに到達できるようにするプロトコルです。別のフィールドに別のDNSサーバのIPアドレスを追加することもできますが、これはオプションです。2台のDNSサーバがあると、いずれかのサーバがダウンした場合や使用できなくなった場合に役立ちます。

ステップ 5：[Save] をクリックして、設定を保存します。

手順 6：設定を変更すると、ポップアップウィンドウに接続解除の可能性を示す警告が表示されます。OKをクリックして設定を適用します。