目的

新しいファームウェアは、機能やセキュリティの改善など、デバイスの定期的なアップグレードを提供します。新しいファームウェアでは、古いファームウェアの設定が省略されることがあります。WAP121およびWAP321の場合、新しいファームウェアではTelnetとSSHの設定が無効になっています。

このドキュメントでは、WAP121およびWAP321のファームウェアをダウングレードする方法について説明します

注：製品のファームウェアをダウングレードすると、パフォーマンスとセキュリティが失われる可能性があります。自分の責任で行ってください。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

ソフトウェアのバージョン

•1.0.4.4

•1.0.4.2

•1.0.3.4

•1.0.2.3

•1.0.1.10

WAP121のファームウェアのダウングレード

ステップ1:Web設定ユーティリティアシスタントにログインします。[Administration] > [Upgrade Firmware]に移動します。[Upgrade Firmware]ページが開きます。

ステップ2：新しいファームウェアをアップロードするときに使用する転送方法を選択します。

・ HTTP/HTTPS：コンピュータからデバイスにロードするターゲットファームウェアバージョンを選択します。[HTTP/HTTPS]を選択した場合は、ステップ3に進みます。

・ TFTP:TFTPサーバからデバイスにロードするターゲットファームウェアバージョンを選択します。TFTPは、同じファームウェアで実行する多数の異なるWAPデバイスがある場合に便利です。TFTPを選択した場合は、ステップ4に進みます。

ステップ3:[HTTP/HTTPS]を選択した場合は、[browse]を選択して、ダウングレードするファームウェアを探します。WAP121のダウンロード可能なファームウェアのリストはここで、WAP321はここにあります。ファームウェアバージョンを選択したら、ステップ6に進みます。

ステップ4:[Source File Name]フィールドに、デバイスにロードするファイルの名前を入力します。

ステップ5:[TFTP Server IPv4 Address]フィールドに、ファームウェアの取得元となるサーバのIPアドレスを入力します。

注:TFTPサーバのIPv4は、上記の図とは異なる場合があります。

ステップ6：画面の下部にある[Upgrade]ボタンを選択します

注：これには数分かかることがあります。アップグレード中は、ページを更新したり、別のページに移動したりしないでください。