目的

ファームウェアは、ワイヤレスアクセスポイント(WAP)などのデバイスの制御プログラムです。WAPには2つのファームウェアイメージまたはファイルがあります。これは、1つのファームウェアファイルに何らかの理由で障害が発生した場合に、もう1つのファームウェアファイルをバックアップまたは非アクティブとして使用できるようにするためです。どちらを使用するかを選択することもできます。

この記事では、プライマリまたはアクティブと、セカンダリまたは非アクティブのファームウェアイメージをWAPでスワップする方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP100シリーズ – WAP131、WAP150

- WAP300シリーズ – WAP351、WAP361、WAP371

- WAP500シリーズ – WAP551、WAP561、WAP571、WAP571E

[Software Version]

- 1.0.2.2 - WAP131、WAP351

- 1.2.1.3 - WAP551、WAP561

- 1.0.1.7 - WAP150、WAP361

- 1.0.0.17 - WAP571、WAP571E

- 1.3.0.3 - WAP371

ファームウェアイメージのスワップ

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Manage Firmware]を選択します。

注：下の画像のメニューオプションは、使用しているデバイスのモデルによって異なる場合があります。例としてWAP361を使用します。

次の情報が表示されます。

- PID VID：アクセスポイントの製品ID(PID)とバージョンID(VID)。

- Active Firmware Version：現在アクティブなファームウェアイメージのバージョン。

- Inactive Firmware Version：バックアップファームウェアイメージのバージョン。

注：このページは、アップデートが利用可能な場合のファームウェアアップグレードにも使用できます。

ステップ2:[Swap Active Image]ボタンをクリックし、非アクティブなイメージをロードしてアクティブにします。

注：この例では、現在アクティブなファームウェアバージョン1.0.1.7が非アクティブのファームウェアバージョンとスワップ1.0.1.16れます。

ステップ3:[OK]をクリックして、セカンダリ・イメージに切り替えます。その後、デバイスがリブートします。

ステップ4：ページが変更され、リブートの進行状況が表示されます。リブートの進行中は、ページを更新したり、別のページに移動したりしないでください。そうしないと、ファームウェアのスワップが中止されます。リブートが完了すると、WAPからログアウトされます。

注：WAPへの接続が数分間一時的に失われる可能性があります。

ステップ5：ファームウェアが正常にスワップされたかどうかを確認するには、Webベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Manage Firmware]を選択します。

注：この例では、アクティブファームウェアバージョンは1.0.1.16です

これで、アクセスポイントのファームウェアイメージが正しく交換されたはずです。