目的

仮想アクセスポイント(VAP)は、仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)に相当する無線ネットワークで、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)をセグメント化し、1つの物理デバイスで複数のアクセスポイントをシミュレートします。ワイヤレススケジューラは、VAPまたは無線が動作する時間間隔を設定します。これにより、電力の節約とセキュリティの強化が可能になります。最大16のプロファイルを異なるVAPまたは無線インターフェイスに関連付けることができますが、各インターフェイスで許可されるプロファイルは1つだけです。各プロファイルには、関連するVAPまたはWLANの稼働時間を制御する一定の時間ルールを設定できます。

ワイヤレススケジューラを設定すると、事前に定義された時間間隔に基づいてVAPと無線が有効になったときに自動化できます。無線は、無線ネットワークを作成するWAPの物理部分です。WAPの無線設定は、無線の動作を制御し、WAPが送信する無線信号の種類を決定します。スケジューラを使用すると、電力を節約し、ネットワークのセキュリティを強化できます。

この記事では、ワイヤレスアクセスポイント(WAP)のWLANまたはVAPインターフェイスでワイヤレススケジューラプロファイルを関連付ける方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP100シリーズ

- WAP300シリーズ

- WAP500シリーズ

[Software Version]

- 1.0.0.17 — WAP571、WAP571E

- 1.0.1.2 — WAP150、WAP361

- 1.0.2.2 — WAP351、WAP131

- 1.0.6.2 — WAP121、WAP321

- 1.2.1.3 — WAP371、WAP551、WAP561

スケジューラプロファイルとWLANまたはVAPインターフェイスの関連付け

重要：設定手順に進む前に、WAPでワイヤレススケジューラプロファイルがすでに設定されていることを確認してください。ワイヤレススケジューラのプロファイルまたは規則を構成する方法については、ここをクリックしてください。

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[Wireless] > [Scheduler Association]を選択します。

注：[Wireless]メニューで使用できるオプションは、WAPによって異なる場合があります。この例では、WAP571が使用されています。

ステップ2:[Radio]エリアのオプションボタンをクリックします。

注：WAP551を使用している場合は、ステップ3に進みます。WAP551はシングルバンドアクセスポイントです。

注：使用できるオプションは、WAPによって異なります。この例では、無線1(5 GHz)が選択されています。

ステップ3：ネットワークインターフェイスの横にある[プロファイル名(Profile Name)]ドロップダウンリストから、インターフェイスに関連付けるプロファイルを選択します。

注：VAP 0インターフェイスはデバイスの物理的な無線インターフェイスであるため、プロファイルをインターフェイスに関連付けることはできません。

VAPの最大数は、使用しているWAPによって異なります。モデルごとに使用可能なVAPの数は次のとおりです。

- WAP500シリーズ(WAP551、WAP561、WAP571、WAP571E):16 VAP

- WAP300シリーズ(WAP321、WAP351、WAP361、WAP371):8 VAP

- WAP100シリーズ(WAP121、WAP131、WAP150):4 VAPS

ステップ4:[Save]をクリックします。無線またはVAPで行われた変更は、実行コンフィギュレーションおよびスタートアップコンフィギュレーションファイルに自動的に保存されます。

ステップ5:（オプション）ワイヤレス設定を更新するプロンプトが表示されたら、[OK]をクリックします。

注：WLANインターフェイスまたは各VAPに関連付けることができるのは、1つのスケジューラプロファイルだけです。複数のVAPを1つのスケジューラプロファイルで動作させることができます。

これで、WAPのWLANまたはVAPインターフェイスにスケジューラプロファイルが関連付けられたはずです。