目的

テストの実行時にファイルが破損したり、デバイスが正常に動作するために以前のコンフィギュレーションファイルをリロードする必要があるために、コンフィギュレーションファイルがクリアされます。

デバイスの電源をオンにすると、起動時にスタートアップコンフィギュレーションファイルが作成されます。スタートアップコンフィギュレーションファイルがクリアされると、次にデバイスをリブートしたときにバックアップコンフィギュレーションファイルがアクティブになります。

たとえば、ワイヤレスアクセスポイント(WAP)が正常に機能するには、以前の設定に戻す必要があります。これを行うには、WAPのリブート時にバックアップ設定ファイルに保存されていた以前の設定をリロードできるように、スタートアップコンフィギュレーションファイルをクリアする必要があります。

注：バックアップ設定ファイルがクリアされている場合は、新しいバックアップファイルを作成する必要があります。詳しくは、ここをクリックしてください。

この記事では、ワイヤレスアクセスポイントのスタートアップコンフィギュレーションファイルやバックアップコンフィギュレーションファイルなどのコンフィギュレーションファイルをクリアする方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP100シリーズ

- WAP300シリーズ

- WAP500シリーズ

[Software Version]

- 1.0.6.5 — WAP121、WAP321

- 1.0.2.8 — WAP131、WAP351

- 1.0.1.7 — WAP150、WAP361

- 1.3.0.3 — WAP371

- 1.2.1.3 — WAP551、WAP561

- 1.0.0.17 — WAP571、WAP571E

設定ファイルのクリア

注：不要な設定ファイルを作成することは避けることを強く推奨します。メモリ容量が増えるためです。

ステップ1：アクセスポイントのWebベースユーティリティにログインし、[Administration] > [Configuration Files Properties]を選択します。

注：WAP131、WAP150、WAP351、またはWAP361を使用している場合は、[Administration] > [Manage Configuration File]を選択します。

[Configuration Files Properties]領域で、[Configuration File Table]に次の情報が表示されます。

- Configuration File Name：設定ファイルの名前。最大3つの設定ファイルを使用できます。

- Startup Configuration – フラッシュメモリに保存されたコンフィギュレーションファイル。このファイルはNVRAMに保存され、内容はリブート後も保持されます。

– バックアップ設定：バックアップとして使用するためにアクセスポイントに保存された追加のコンフィギュレーションファイル。

- Mirror Configuration — Running Configurationが少なくとも24時間変更されていない場合、Mirror Configurationファイルに自動的に保存され、新しいMirror Configurationが利用可能であることを示す重大度アラートのログメッセージが生成されます。この機能を使用すると、管理者は、スタートアップコンフィギュレーションのファイルタイプに保存する前に以前のバージョンのコンフィギュレーションを表示したり、ミラーコンフィギュレーションのファイルタイプを別のコンフィギュレーションにコピーしたりできます。ミラー設定は、リブート後も保持されます。デバイスが起動またはバックアップで起動できない場合は、ミラー設定を使用して起動します。

- Creation Time：コンフィギュレーションファイルが作成された時刻。

注：実行コンフィギュレーションファイルはクリアできないため、表示されます。

ステップ2：設定ファイルテーブルで、クリアする設定ファイルの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ3:[Clear Files]をクリックして、設定ファイルをクリアします。

ステップ4：確認ウィンドウで[OK]をクリックして続行します。

ステップ5：選択したコンフィギュレーションファイルが削除されたことを確認する[Alert]ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックします。

これで、アクセスポイントから目的の設定ファイルが正常にクリアされたはずです。