目的

IPv6は、IPv4形式を置き換える次世代のIPアドレス標準です。IPv6は、IPv4で使用された32ビットアドレスではなく、128ビットアドレスの使用に関するアドレス不足の問題を解決します。このドキュメントの目的は、Dynamic Host Configuration Protocol(DHCPv6)またはスタティック設定を使用してアクセスポイントのIPV6を設定します。デフォルトでは、WAP121/WAP321上のDHCPクライアントはネットワーク情報の要求を自動的にブロードキャストします。スタティックIPv6アドレスを使用する場合は、DHCPv6クライアントを無効にし、IPv6アドレスおよびその他のネットワーク情報を手動で設定する必要があります。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

IPv6の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[LAN] > [IPv6 Addresses]を選択します。[IPv6アドレス]ページが開きます。

ステップ2：目的のIPv6接続タイプを選択します。IPv6接続タイプは、IPv6アドレスの取得方法をデバイスに指示します。

・ DHCPv6:DHCPv6サーバがデバイスにIPv6アドレスを割り当てます。DHCPv6オプションを選択した場合は、DHCPv6に移動します。

・スタティックIPv6:IPv6アドレスをデバイスに手動で割り当てる場合。スタティックIPv6を選択した場合は、スタティックIPv6に移動します。

ステップ3:（オプション）アクセスポイントへのIPv6管理アクセスを許可する場合は、[IPv6管理モード(IPv6 Administrative Mode)]フィールドの[有効(Enable)]チェックボックスをオンにします。

ステップ4:（オプション）LANポートで受信したルータアドバタイズメントを通じてIPv6アドレスとゲートウェイを学習する場合は、[IPv6 Auto Configuration Administrative Mode]フィールドの[Enable] チェックボックスをオンにします。アクセスポイントには、複数の自動設定IPv6アドレスを設定できます。

DHCPv6

ステップ1:[IPv6 connection Type]フィールドで[DHCPv6]をクリックし、DHCPサーバからローカルIPv6アドレス、プレフィックス長、およびデフォルトゲートウェイを受信します。

ステップ2：目的のIPv6 DNSネームサーバを選択します。ドメインネームシステム(DNS)は、ドメイン名をそれぞれのIPアドレスに変換するため、デバイスがインターネット経由で他のコンピュータやプライベートネットワークに到達するのを支援するプロトコルです。

・ Dynamic — DNSネームサーバはDHCPv6によって動的に割り当てられます。

・ Manual — DNSサーバアドレスを手動で入力できます。[IPv6 Domain Name Servers]フィールドにDNSサーバアドレスを入力します。最大2つのドメインネームサーバを設定できます。

ステップ3:[Save]をクリックして設定を保存します。

スタティックIPv6

ステップ1:[IPv6 connection Type]フィールドで[Static IPv6]をクリックして、IPv6アドレスをアクセスポイントに手動で割り当てます。

ステップ2:[Static IPv6 Address]フィールドにアクセスポイントの目的のIPv6アドレスを入力します。これは一意のIPv6アドレスであり、ネットワーク内の他のデバイスでは使用しないでください。これはグローバルルーティング可能なIPv6アドレスです。

ステップ3:[Static IPv6 Address Prefix Length]フィールドにスタティックアドレスのプレフィクス長を入力します。プレフィクス長は、IPv6 IPアドレスのネットワーク部を指定する0 ～ 128の範囲の整数です。これは、IPv4のサブネットマスクに似ています。デフォルトのプレフィクス長は0です。

スタティックIPv6アドレスステータスは、IPv6アドレスのステータスを示します。IPv6アドレスのステータスは、次の3つのカテゴリに分けられます

・動作可能：IPv6アドレスはLANインターフェイス上で一意のアドレスとして確認され、インターフェイス上で使用できます。

・仮：IPv6アドレスが仮の状態の場合、通常のトラフィックの送受信には使用できません。スタティックIPアドレスがデバイスに割り当てられると、デバイスは自動的に重複アドレス検出(DAD)プロセスを開始します。

・空白（値なし）:IPv6アドレスが割り当てられていません。

1つ以上のIPv6アドレスが自動的に割り当てられると、[IPv6 Autoconfigured Global Addresses]フィールドが表示されます。

[IPv6リンクローカルアドレス(IPv6 Link Local Address)]フィールドには、セグメント内のローカル物理アドレスだけが表示されます。リンクローカルアドレスは、リンクローカルプレフィックスFE80::/10を使用するすべてのインターフェイスで自動的に設定できる、ローカル固有のIPv6ユニキャストアドレスです。

ステップ4:[Default IPv6 Gateway]フィールドにデフォルトゲートウェイのIPv6アドレスを入力します。

ステップ5:[IPv6 Domain Name Servers]フィールドにDNSサーバアドレスを入力します。最大2つのドメインネームサーバを設定できます。ドメインネームシステム(DNS)は、ドメイン名をそれぞれのIPアドレスに変換するため、デバイスがインターネット経由で他のコンピュータやプライベートネットワークに到達するのを支援するプロトコルです。

ステップ6:[Save]をクリックして、行った設定を保存します。