目的

このドキュメントの目的は、WAPデバイスのIPv4設定を行うことです。この設定は、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP；ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル）を介して、または手動でIPアドレスを割り当てるのに役立ちます。デフォルトでは、WAP121/WAP321上のDHCPクライアントはネットワーク情報の要求を自動的にブロードキャストします。ネットワーク上にDHCPサーバがない場合は、デフォルトIPを使用します。スタティックIPアドレスを使用する場合は、DHCPクライアントを無効にし、IPアドレスおよびその他のネットワーク情報を手動で割り当てる必要があります。

該当するデバイス

- WAP121

- WAP321

[Software Version]

- 1.0.3.4

IPv4の設定

ステップ1：アクセスポイント設定ユーティリティにログインし、[LAN] > [VLAN and IPv4 Address]を選択します。[VLAN and IPv4 Address]ページが開きます。[IPv4設定(IPv4 Settings)]領域までスクロールします。

ステップ2：目的のオプションボタンをクリックして、[Connection Type]を選択します。接続タイプは、IPアドレスの取得方法をデバイスに指示します。

・ DHCP:DHCPサーバがデバイスにIPアドレスを割り当てます。DHCPオプションを選択した場合は、DHCPに移動します。

・スタティックIP:IPv4アドレスをデバイスに手動で割り当てる場合。スタティックIPを選択した場合は、スタティックIPに移動します。

DHCP

ステップ1:[Domain Name Servers]フィールドで目的のオプションボタンをクリックします。ドメインネームシステム(DNS)は、ドメイン名をそれぞれのIPアドレスに変換するため、デバイスがインターネット経由で他のコンピュータやプライベートネットワークに到達するのを支援するプロトコルです。可能な値は次のとおりです。

・ Dynamic — DHCPサーバからプライマリおよびセカンダリDNSサーバアドレスを要求します。

・ Manual — [Domain Name Servers]フィールドにDNSサーバのIPアドレスを手動で入力します。最大2つのDNSサーバIPアドレスを入力できますが、2つ目のDNSサーバはオプションです。

ステップ2:[Save]をクリックして設定を保存します。

スタティックIP

ステップ1:[Static IP Address]フィールドにアクセスポイントのIPアドレスを入力します。割り当てるIPアドレスは、同じネットワーク内の他のデバイスには割り当てられていません。

ステップ2:[Subnet Mask]フィールドにネットワークのサブネットマスクを入力します。デフォルトマスクは、選択したIPアドレスのクラスに基づくか、ネットワークに使用するサブネットの数に基づいています

ステップ3:[Default Gateway]フィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。デフォルトゲートウェイは、IPアドレスが他のルートと一致しない場合に、ネットワークがルーティングに使用するコンピュータネットワーク上のノードです。その後、デフォルトゲートウェイがトラフィックを適切に転送します。通常、デフォルトゲートウェイはルータです。

ステップ4:[Domain Name Server]フィールドにドメインネームシステム(DNS)サーバのIPアドレスを入力します。ドメインネームシステム(DNS)は、ドメイン名をそれぞれのIPアドレスに変換するため、デバイスがインターネット経由で他のコンピュータやプライベートネットワークに到達するのを支援するプロトコルです。通常、インターネットサービスプロバイダー(ISP)はこのアドレスを提供します。指定した他のフィールドに別のDNSサーバのIPアドレスを追加することもできますが、これはオプションです。

ステップ5:[Save]をクリックして設定を保存します。