目的

仮想アクセスポイント(VAP)は、仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)に相当する無線ネットワークで、無線LANをセグメント化し、1つの物理デバイス内の複数のアクセスポイントをシミュレートします。ワイヤレススケジューラは、VAPまたは無線が動作する時間間隔を設定します。これにより、電力の節約とセキュリティの強化が可能になります。最大16のプロファイルを異なるVAPまたは無線インターフェイスに関連付けることができますが、各インターフェイスで許可されるプロファイルは1つだけです。各プロファイルには、関連するVAPまたはワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)の稼働時間を制御する一定の時間ルールを設定できます。

ワイヤレススケジューラを設定すると、事前に定義された時間間隔に基づいてVAPと無線が有効になったときに自動化できます。無線は、無線ネットワークを作成するWAPの物理部分です。WAPの無線設定は、無線の動作を制御し、WAPが送信する無線信号の種類を決定します。スケジューラを使用すると、電力を節約し、ネットワークのセキュリティを強化できます。

この記事では、ワイヤレスアクセスポイント(WAP)でワイヤレススケジューラを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP100シリーズ

- WAP300シリーズ

- WAP500シリーズ

[Software Version]

- 1.0.0.17 — WAP571、WAP571E

- 1.0.1.2 — WAP150、WAP361

- 1.0.2.2 — WAP351、WAP131

- 1.0.6.2 — WAP121、WAP321

- 1.2.1.3 — WAP371、WAP551、WAP561

ワイヤレススケジューラの設定

重要：スケジューラの構成が時間間隔に基づいているため、WAPの時刻を設定する必要があります。WAPの時刻設定を構成する手順については、ここをクリックしてください。

ワイヤレススケジューラの有効化

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[Wireless] > [Scheduler]を選択します。

注：[Wireless]メニューのオプションは、WAPモデルによって異なります。この例では、WAP361が使用されています。

ステップ2:[Enable Administrative Mode]チェックボックスをオンにして、スケジューラオペレーションを有効にします。

注：デフォルトでは、管理モードは無効になっています。

[スケジューラの動作ステータス(Scheduler Operational Status)]領域には、次の情報が表示されます。

- ステータス：この領域には、スケジューラの動作ステータスが表示されます。使用可能な値は、「使用可能」または「使用不可」です。デフォルト値は [disabled] です。

- [Reason]：スケジューラの動作ステータスの理由が表示されます。可能な値は次のとおりです。

- Administrative Mode is disabled：スケジューラの管理モードが無効です。

- IsActive：スケジューラが管理上有効になっています。

- ConfigDown：グローバル設定が無効であるため、動作ステータスはdownです。

- TimeNotSet：手動またはネットワークタイムプロトコル(NTP)を使用して、WAPに時間が設定されません。

– システム時刻が古い：手動またはNTPを使用してWAPデバイスに時刻が設定されていない。

- ManagedMode – スケジューラはマネージモードです。

注：使用可能な理由の値は、使用しているWAPによって異なる場合があります。

スケジューラプロファイルの設定

ステップ3:[スケジューラプロファイルの設定(Scheduler Profile Configuration)]領域で、[プロファイル名の作成(Create a Profile Name)]フィールドにプロファイル名を入力します。

注：この例では、プロファイル名Weekdaysが使用されています。

ステップ4:[Add]をクリックします。

プロファイルルールの設定

[Profile Rule Configuration]領域には、プロファイルのルールを作成するための設定が用意されています。各ルールは、無線またはVAPが動作可能な週の開始時刻、終了時刻、および日（または日）を指定します。規則は本質的に周期的で、毎週繰り返される。有効なルールには、開始時刻と終了時刻のすべてのパラメータ（曜日、時間、分）が含まれている必要があります。ルールは競合できません。

ステップ5:[Select aProfile Name]ドロップダウンリストから、ルールを設定するプロファイルを選択します。

ステップ 6：（オプション）プロファイルを削除するには、プロファイル名の横にある「削除」ボタンをクリックします。

ステップ7:[Profile Rule Table]が表示されたら、[Add Rule]をクリックして、選択したプロファイルに新しいルールを追加します。

ステップ8:[Profile（プロファイル）]チェックボックスをオンにし、[Edit(編集)]をクリックしてルールを設定します。

ステップ9:[Day of the Week（曜日）]ドロップダウンリストから、ルールの繰り返しスケジュールを選択します。ルールは、毎日、各平日、各週末（土曜日と日曜日）、または任意の曜日に設定できます。

ステップ10:[Start Time]および[End Time]ドロップダウンリストから、ルールの開始時刻と終了時刻を選択します。

各フィールドの説明は次のとおりです。

- [開始時刻(Start Time)]：無線またはVAPが運用上有効になる時刻。時刻はHH:MM 24時間形式です。

- [終了時間(End Time)]：無線またはVAPが運用上無効になる時間。時刻はHH:MM 24時間形式です。

ステップ11:[Save]をクリックします。

ステップ12:（オプション）ルールを削除するには、削除するプロファイル名のチェックボックスをオンにし、[削除]ボタンをクリックします。

ステップ13:（オプション）ワイヤレス設定を更新するプロンプトが表示されたら、[OK]をクリックします。

ステップ14:（オプション）WAPにスケジューラプロファイルを追加して設定するには、ステップ3からステップ10を繰り返します。

これで、ワイヤレスアクセスポイントでスケジューラが正常に有効になり、設定されました。

重要：有効にするには、スケジューラを無線またはVAPインターフェイスに関連付ける必要があります。WAPでワイヤレススケジューラを関連付ける方法については、ここをクリックして手順を参照してください。