目的

パケットキャプチャは、デバイスが送受信するパケットをキャプチャおよび保存できるネットワークデバイスの機能です。キャプチャされたパケットは、ネットワークプロトコルアナライザで分析して、トラブルシューティングやパフォーマンスの最適化を行うことができます。キャプチャされたパケットファイルは、HTTP/HTTPSまたはTFTP経由でダウンロードできます。ネットワーク内のパケットフローを理解するために、共有し、さらに分析することができます。

このドキュメントの目的は、WAP121およびWAP321アクセスポイント(AP)でパケットキャプチャを設定し、パケットキャプチャファイルをダウンロードする方法を説明することです。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

・ 1.0.3.4（WAP121およびWAP321）

パケットキャプチャの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Packet Capture]を選択します。「パケットキャプチャ」ページが開きます。

ステップ2:[Capture Beacons]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにしてください。ビーコンフレームは、ワイヤレスLANネットワークの存在を通知するために定期的に送信されます。

ステップ3：次のいずれかのフィールドの横にある次のいずれかのチェックボックスをオンにして、特定のキャプチャオプションを選択します。

・ Promiscuous Capture：ワイヤレスネットワークインターフェイスカード(NIC)が、このデバイス用であるかどうかにかかわらず、すべてのパケットをキャプチャします。

・ Radio Client Filter：ワイヤレスNICがWLANクライアントからのみパケットをキャプチャします。

注：混合キャプチャと無線クライアントフィルタの両方を同時に有効にすることはできません。

注：無差別キャプチャモードを選択した場合は、ステップ4をスキップします。

ステップ4：無線クライアントフィルタが有効になっている場合は、クライアントフィルタのMACアドレスを[Client Filter MAC Address]フィールドに入力します。

ステップ5:[Packet Capture Method]オプションボタンのいずれかをクリックします。

・ Local File：キャプチャされたパケットをAPデバイス上のファイルとして保存します。このファイルはpcap形式で、APはファイルをTFTPサーバに転送できます。これを選択する場合は、ステップ7をスキップします。

・ Remote：ネットワークプロトコルアナライザツールを実行する外部コンピュータに、キャプチャされたパケットをリアルタイムでリダイレクトします。これを選択する場合は、ステップ6をスキップします。

ステップ6:[Local File]を選択した場合は、これらのフィールドを設定します。

・ Capture Interface:[Capture Interface]ドロップダウンリストから、パケットをキャプチャするインターフェイスを選択します。ドロップダウンリストには、インターフェイスbrtrunk、radio1、eto、およびvap0があります。

・ Capture Duration – キャプチャの継続時間を秒単位で入力します。10 ～ 3600秒の範囲で指定できます。

・ Maximum Capture File size：キャプチャファイルの最大サイズ(KB)を64 ～ 4096 KBの範囲で入力します。

ステップ7:[Remote packet capture method]を選択した場合は、[Remote Capture Port]フィールドに1 ～ 65530の範囲のポート番号を入力します。デフォルト値は 2002 です。

ステップ8:[Save]をクリックして、設定を保存します。

ステップ9:[Start Capture]をクリックして、パケットキャプチャプロセスを開始します。

ステップ10：アラートメッセージが表示されます。[OK]をクリックして、パケットキャプチャプロセスを続行します。

ステップ11：パケットキャプチャプロセスを停止するには、[キャプチャーの停止]をクリックします。パケットキャプチャステータス領域に、キャプチャが進行中であることが表示されます。

ステップ12：アラートメッセージが表示されます。「OK」をクリックし、パケットキャプチャプロセスを停止します。

パケットキャプチャステータス

ステップ1:[Packet Capture Status]領域には、次の情報が含まれます。[更新]をクリックして、最新のステータスを取得します。

・ Current Capture Status：現在のパケットキャプチャステータスを表示します。

・ Packet Capture Time：パケットがキャプチャされた時間を表示します。

・ Packet Capture File Size：パケットキャプチャファイルのサイズを表示します。

パケットキャプチャファイルのダウンロード

ステップ1:（オプション）キャプチャしたファイルをTFTPサーバ経由でダウンロードする必要がある場合は、[Use TFTP to download the capture file]チェックボックスをオンにします。[TFTP Server Filename]フィールドと[TFTP Server IPv4 Address]フィールドがアクティブになります。

タイムサーバ:ステップ1のチェックボックスをオンにしない場合は、ステップ4に進みます。

ステップ2:[TFTP Server Filename]フィールドにpcap形式のファイル名を入力します。

ステップ3:[TFTP Server IPv4 Address]フィールドにTFTPサーバのIPv4アドレスを入力します。

ステップ4:[Download] をクリックします。TFTPを選択しなかった場合は、ファイルはHTTP/HTTPSでダウンロードされます。ダウンロードが進行中であることを通知するウィンドウが表示されます。[OK] をクリックします。

注：Wiresharkソフトウェア（オープンソース）を使用して、パケットキャプチャから取得した情報を解釈および理解できます。

Wiresharkでキャプチャされたパケットを表示する

ステップ1:Wiresharkソフトウェアを起動します。

ステップ2:[File]セクションの[Open]をクリックし、PCからキャプチャファイルを参照して選択します。

ステップ3:PCでファイルを見つけます。

ステップ4：キャプチャされたファイルを表示するために開きます。