目的

システムログは、システムイベントを記録する一連のメッセージです。ログは、デバイスのステータスの管理に役立ちます。また、パケットフローのデバッグやイベントの監視にも使用されます。ログは通常、揮発性メモリに保存されます。つまり、WAPがリセットまたは電源オフされると、ログは削除されます。ただし、ログを保持する必要がある場合は、不揮発性（永続的）メモリにログを保存できます。これは、問題をデバッグする必要がある場合に便利です。このドキュメントでは、ログ設定の設定について説明し、WAP121およびWAP321のログステータスについて説明します。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

ログ設定の構成

注意：永続的なロギングにより、フラッシュ（不揮発性）メモリのパフォーマンスが低下し、ネットワークのパフォーマンスも低下します。永続ロギングは、問題をデバッグする場合にのみ使用してください。完了したら、永続ロギングを必ず無効にしてください。

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Log Settings]を選択します。[ログ設定]ページが開きます。

ステップ2:[Persistence]フィールドの[Enable] チェックボックスをオンにして、デバイスのリブート時にシステムログを不揮発性RAM(NVRAM)に保存する永続化機能を有効にします。これにより、デバイスをリブートしてもログが消去されません。最大128のログメッセージをNVRAMに保存できます。ログが128メッセージを超える場合、新しいメッセージによって古いログが上書きされます。

ステップ3:[Severity]ドロップダウンリストから重大度レベルを選択します。選択した重大度レベル以上のすべてのログが記録されます。使用可能な重大度は次のとおりです。

・緊急：複数のアプリケーションやサイトに影響を与えるパニック状態。

・アラート：アラート・メッセージがログに記録されると、デバイスは即座にアクションを実行する必要があります。

・クリティカル：システムがクリティカル状態です。このメッセージが表示された場合、状況を克服するために一定の対策を講じる必要があります。

・エラー：緊急でない障害など、システムエラーが発生しました。これらは所定の時間内に解決する必要があります。

・警告：エラーではなく、アクションが実行されない場合にエラーが発生することを示します。

・通知：システムは正常に機能しているが、システム通知が発生している。これらは異常なイベントですが、エラー状態ではありません。

・情報：デバイス情報を提供します。

・ Debug：デバッグの種類とデバッグの時間に関する詳細情報を提供します。

ステップ4:[Depth]フィールドに、揮発性メモリに保存できるメッセージの最大数を入力します。デフォルトでは、アクセスポイントは最大512のメッセージをキューイングします。

ステップ5:（オプション）ログメッセージをリモートsyslogサーバに送信する場合は、[Remote Log]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。

タイムサーバ：[Enable]チェックボックスをオンにしない場合は、ステップ8に進みます。

ステップ6:[Server IPv4/IPv6 Address/Name]フィールドにsyslogサーバのドメイン名またはIPアドレスを入力します。

ステップ7：ログが送信されるsyslogサーバのUDPポートの番号を[UDP Port]フィールドに入力します。デフォルト ポートは 514 です。

ステップ8:[Save(保存)]をクリックして、行った変更を保存します。

ログステータスと統計情報

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [Log]を選択します。[ログ]ページが開きます。

ログテーブルには次のフィールドがあります。

・ Time Stamp：ログが作成された月、日、年、時刻を表示します。

・ Severity：イベントの重大度を表示します。

・サービス：イベントに関連するソフトウェアコンポーネント。

・ Description – ログに記録されたイベントを示す情報メッセージを表示します。

ステップ2:（オプション）ログをクリアする場合は、[すべてクリア(Clear All)]をクリックします。

ステップ3:（オプション）ログテーブルを更新する場合は、[更新]をクリックします。