目的

Quality of Service(QoS)により、ネットワークデバイスは選択したネットワークトラフィックに対してより良いサービスを提供できます。データのタイプに基づいてトラフィックの優先順位を設定するのに役立ちます。遅延の影響を受けやすいデータ（音声データやライブストリームなど）は、他のデータよりも優先されます。ワイヤレスQoS設定を使用すると、デバイスが差別化されたワイヤレストラフィックを処理する際のスループットとパフォーマンスを向上させるために、送信キューを設定できます。

この記事では、WAP121およびWAP321アクセスポイントでワイヤレスQoSを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

QoS の設定

ステップ1：アクセスポイント設定ユーティリティにログインし、[Wireless] > [QoS]を選択します。[QoS]ページが開きます。

ステップ2:[EDCA (Enhanced Distributed Channel Access)テンプレート(EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) Template)]ドロップダウンリストから目的のテンプレートを選択します。EDCAパラメータは、WAPからクライアントステーションへのトラフィックフローに影響します。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ WFAのデフォルト：WAPデバイスおよびEDCAステーションのWiFi Alliance(WFA)のデフォルトを提供します。これは、一般的なトラフィックと混合トラフィックに最適です。

・ Optimized for Voice：音声トラフィックに最適なWAPデバイスおよびEDCAステーションに最適な値を提供します。

・ Custom：必要なEDCAオプションを選択できます。

タイムサーバ：前の手順で[カスタム]が選択されていない場合は、手順6に進みます。カスタムが選択されている場合は、次の手順に従います。

注： WAP EDCAテーブルとステーションEDCAテーブルには、WAPデバイスからEDCAステーション、およびEDCAステーションからWAPデバイスまでの各種データに対して定義された次のキューがあります。

・データ0（音声）：高優先度で最小遅延キューであり、VoIPやストリーミングメディアなどのデータがこのキューに送信されます。

・データ1（ビデオ）：高優先度で最小の遅延キューであり、ビデオなどの時間に依存するデータがこのキューに送信されます。

・データ2（ベストエフォート）：中程度のプライオリティ、スループット、および遅延キューであり、ほとんどの従来のIPデータがこのキューに送信されます。

・データ3（バックグラウンド）：最も低いプライオリティキューですが、高いスループットを持ちます。時間に左右されず、最大スループットを必要とするデータがこのキューに送信されます。

ステップ3:WAP EDCAテーブルには、ステップ2で[Custom]を選択したときに設定できる次のパラメータがあります。

・ Arbitation Inter-Frame Space：データフレームの待機時間。Arbitration Inter-Frame Spaceフィールドに、スロット時間に基づいて測定された待機時間を入力します。スロット時間は、デバイスがデータを再送信するまで待機する時間です。値は1 ～ 255です。

・最小コンテンションウィンドウ：初期バックオフ待機時間を決定するメソッドの入力です。[Minimum Contention Window]ドロップダウンリストからバックオフ時間を選択します。この最小時間は、生成される乱数の上限として使用されます。データフレームが送信される前にバックオフ時間が経過すると、値は最大コンテンションウィンドウに達するまで増加します。値は1、3、7、15、31、63、127、255、511、または1024秒です。

・最大コンテンションウィンドウ：ランダムなバックオフ値を2倍にするための時間値。[Maximum Contention Window]ドロップダウンリストからバックオフ時間を選択します。データフレームが最大バックオフ値内で送信されない場合、データフレームの送信が数回試行されます。数回試行してもデータフレームが送信されない場合、データフレームはドロップされます。値は1、3、7、15、31、63、127、255、511、または1024秒です。

・ Maximum Burst（最大バースト）:WAPデバイスからクライアントステーションへのみ流れるトラフィックに適用されます。これは、ヘッダー情報のないパケットに許可される最大バースト長です。値は0 ～ 999です。

ステップ4:（オプション）Wi-Fi Multimedia(WMM)は、WAPデバイスからステーションへのトラフィックフローと、クライアントステーションからWAPデバイスへのトラフィックフローを制御します。WMM拡張を有効にするには、[Wi-Fi Multimedia (WMM)]チェックボックスをオンにします。

タイムサーバ：WMMがオフの場合は、ステップ6に進みます。

ステップ5:[Station EDCA]テーブルには、ステップ2で[Custom]を選択した場合に設定できる次のパラメータがあります。

・ Arbitation Inter-Frame Space：データフレームの待機時間。Arbitration Inter-Frame Spaceフィールドに、スロット時間に基づいて測定された待機時間を入力します。スロット時間は、デバイスがデータを再送信するまで待機する時間です。値は1 ～ 255です。

・最小コンテンションウィンドウ：初期バックオフ待機時間を決定するメソッドの入力です。[Minimum Contention Window]ドロップダウンリストからバックオフ時間を選択します。この最小時間は、生成される乱数の上限として使用されます。データフレームが送信される前にバックオフ時間が経過すると、値は最大コンテンションウィンドウに達するまで増加します。値は1、3、7、15、31、63、127、255、511、または1024秒です。

・ Maximum Contention Window（最大競合ウィンドウ）：これは、ランダムなバックオフ値を2倍にするために使用される時間値です。[Maximum Contention Window]ドロップダウンリストからバックオフ時間を選択します。データフレームが最大バックオフ値の範囲内で送信されない場合、データフレームの送信が数回試行されます。数回試行してもデータフレームが送信されない場合、データフレームはドロップされます。値は1、3、7、15、31、63、127、255、511、または1024秒です。

・ TXOP制限：クライアントからWAPデバイスへのトラフィックです。Transmission Opportunity(TXOP)は、クライアントステーションがワイヤレスメディアからユニファイドアクセスポイントへの送信を開始する権限を持っている時間間隔です。値は1 ～ 65535です。

ステップ6:（オプション）パケットフレームを確認応答せず、サービスクラス値としてQoSNoAckを使用するようにWAPデバイスを有効にするには、[No Acknowledgement]チェックボックスをオンにします。

ステップ7:（オプション）VoIP電話がWAPデバイスを介してネットワークにアクセスする場合に推奨される電力管理方法である自動省電力配信(ASPD)を有効にするには、[Unscheduled Automatic Power Save Delivery]チェックボックスをオンにします。

ステップ8:[Save]をクリックします。