目的

無線統計情報は、アクセスポイント(AP)の無線インターフェイスで送受信されたパケットおよびバイトカウンタに関する情報を提供します。これは、速度の問題、ネットワークの輻輳、または接続の問題が発生した場合に便利です。この情報を使用すると、ネットワークで発生する問題を絞り込んで解決できます。

この記事は、WAP121およびWAP321アクセスポイントの無線統計情報を表示するのに役立ちます。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

無線統計情報

ステップ1：アクセスポイント設定ユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [Radio Statistics]を選択します。[Radio Statistics]ページが開きます。

[Radio Statistics]領域には、次の情報が表示されます。

・ Packets Received:APが受信したパケットの数が表示されます。

・ Bytes Received:APが受信したバイト数が表示されます。

・ Packets Transmitted:APが送信したパケットの数が表示されます。

・ Bytes Transmitted:APが送信したバイト数が表示されます。

・ Packets Receive Dropped：過負荷のためにAPが受信および廃棄したパケットの数が表示されます。

・ Bytes Receive Dropped:APが受信してドロップされたバイト数が表示されます。

・ Packets Transmit Dropped:APが送信したがドロップされたパケットの数が表示されます。

・ Bytes Transmit Dropped:APが送信したがドロップされたバイト数が表示されます。

・ Fragments Received:APが受信したフレームのフラグメント数が表示されます。

・ Fragments Transmitted:APが送信したフレームのフラグメント数が表示されます。

・ Multicast Frames Received:APが受信したマルチキャストフレームの数が表示されます。

・ Multicast Frames Transmitted:APが送信するマルチキャストフレームの数が表示されます。

・ Duplicate Frame Count：重複していることを示すシーケンスコントロールフィールドを持つフレームが受信された回数。

・ Failed Transmit Count：送信試行が短い再試行制限または長い再試行制限を超えた可能性があるため、MSDUフレームが送信されなかった回数。

注：MACサービスデータユニット(MSDU)は、複数のデータフレームを1つの大きなフレームにグループ化してスループットを向上させるフレーム集約の一種です。

・ Transmit Retry Count：再試行が発生したときに、APがMSDUを正常に送信した回数。

・ Multiple Retry Count：複数の再試行の後にAPがMSDUを正常に送信した回数。

・ RTS Success Count:RTSフレームに応答してAPが受信したCTSフレームの数が表示されます。

注：最初にデータフレームを送信する送信元ノードは、ネットワークパケットのサイズが現在のしきい値より大きい場合はフレーム送信要求(RTS)を送信し、宛先ノードはクリアツーセンド(CTS)フレームを送信すると確認応答します。

・ RTS Failure Count:RTSフレームへの応答で受信できなかったCTSフレームの数が表示されます。

・ ACK Failure Count：受信に失敗したACKフレームの数が表示されます。

・ FCS Error Count：受信したMPDUフレームで検出されたフレームチェックシーケンス(FCS)エラーの数が表示されます。

・送信されたフレーム：正常に送信されたMSDUフレームの数が表示されます。

・ WEP Undecryptable Count:APが復号化できなかったか、暗号化されなかったために廃棄されたフレームの数。

注：Wired Equivalent Privacy(WEP)は、一方のエンドポイントから他方のエンドポイントに送信されるデータを暗号化するときにセキュリティを提供するセキュリティプロトコルです。

ステップ2:（オプション）現在の情報を表示するには、[更新]をクリックします。