目的

アクセスポイントは、HTTP/HTTPSサーバが設定されている場合、HTTP接続とHTTPセキュア(HTTPS)接続の両方で管理できます。Hyper Text Transfer Protocol Secure(HTTPS)は、HTTPよりも安全な転送プロトコルです。WebブラウザによってはHTTPを使用するものもあれば、HTTPSを使用するものもあります。HTTPSサービスを使用するには、アクセスポイントに有効なSSL証明書が必要です。SSL証明書は、WebブラウザがWebサーバと安全に暗号化された通信を行うことを可能にする、認証局によってデジタル署名された証明書です。

この記事では、WAP121およびWAP321アクセスポイントでHTTP/HTTPSサービスを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

HTTP/HTTPSサービス

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [HTTP/HTTPS Service]を選択します。[HTTP/HTTPS Service]ページが開きます。

ステップ2:[Maximum Sessions]フィールドに、同時に使用されるHTTPおよびHTTPSセッションを含むWebセッションの最大数を入力します。ユーザがデバイスにログオンするたびに、セッションが作成されます。最大セッションに到達すると、HTTPまたはHTTPSサービスを使用してデバイスにログインしようとする次のユーザは拒否されます。

ステップ3：非アクティブなユーザがAP Webインターフェイスにログオンし続ける最大時間（分）を[Session Timeout]フィールドに入力します。

ステップ4:[HTTP Server]フィールドの[Enable] チェックボックスをオンにして、HTTP経由のWebアクセスを有効にします。

注：HTTPサーバが無効になっている場合、HTTPを使用する現在の接続はすべて切断されます。

ステップ5:[HTTP Port]フィールドに、HTTP接続に使用するポート番号を入力します。ポート番号の範囲は1025 ～ 65535です。

ステップ6:（オプション）HTTPポートでの管理HTTPアクセス試行をHTTPSポートにリダイレクトするには、[HTTPをHTTPSにリダイレクト]チェックボックスをオンにします。このフィールドは、HTTPアクセスが無効になっている場合にのみ使用できます。

ステップ7:HTTPSサーバの[Enable] チェックボックスをオンにして、HTTPS経由のWebアクセスを有効にします。

注：HTTPSサーバが無効になっている場合、HTTPSを使用している現在の接続はすべて切断されます。

ステップ8:[HTTPS Port]フィールドに、HTTPS接続に使用するポート番号を入力します。ポート番号の範囲は1025 ～ 65535です。

ステップ9:[Save]をクリックして設定を保存します。

SSL証明書の生成

セキュアWebサーバの新しいHTTP SSL証明書の生成は、APがIPアドレスを取得した後に行う必要があります。これにより、証明書の共通名がAPのIPアドレスと一致します。新しいSSL証明書を生成すると、セキュアWebサーバが再起動します。ブラウザで新しい証明書が受け入れられるまで、セキュアな接続は機能しません。次の手順に従って、SSL証明書を生成します。

ステップ1:[Generate]をクリックして、新しいSSL証明書を生成します。アラートメッセージが表示されます。

ステップ2:[OK]をクリックして、SSL証明書の生成を続行します。

[SSL Certificate File Status]領域には、次の情報が表示されます。

・ Certificate File Present — HTTP SSL証明書ファイルが存在するかどうかを示します。デフォルトは no です。

・ Certificate Expiration Date — HTTP SSL証明書の有効期限を表示します。

・ Certificate Issuer Common Name：証明書発行者の共通名を表示します。

SSL証明書のダウンロード

ステップ1:[Download SSL Certificate (From Device to PC)]領域の[Download Method]オプションボタンで、適切なSSL証明書ファイルをクリックします。

・ HTTP/HTTPS:SSL証明書をWebサーバからダウンロードする場合は、このオプションボタンをクリックします。

・ TFTP:SSL証明書をTFTPサーバからダウンロードする場合は、このオプションボタンをクリックします。

注：前の手順でHTTP/HTTPSをクリックした場合は、ステップ4に進みます。

ステップ2：ステップ2でTFTPをクリックした場合は、[File Name]フィールドにファイル名を入力します。

ステップ3:[TFTP Server IPv4 Address]フィールドにTFTPサーバアドレスを入力します。

ステップ4:[Download]をクリックして証明書ファイルをダウンロードします。

SSL証明書のアップロード

次の手順に従って、SSL証明書をアップロードします。

ステップ1:[Upload SSL Certificate (From PC to Device)]領域で、適切な[Upload Method]オプションボタンをクリックします。

・ HTTP/HTTPS:SSL証明書をWebサーバでアップロードする場合は、このオプションボタンをクリックします。

・ TFTP:SSL証明書をTFTPサーバでアップロードする場合は、このオプションボタンをクリックします。

注：前の手順でTFTPをクリックした場合は、ステップ4に進みます。

ステップ2:HTTP/HTTPSをクリックした場合は、ブラウザに基づいて[ファイルの選択]または[参照]をクリックして、ファイルを参照してください。

ステップ3:[Upload]をクリックして、選択したファイルをアップロードします。次の手順はTFTPだけに適用されるため、最後の手順は省略します。

ステップ4：ステップ2でTFTPをクリックした場合は、[File Name]フィールドにファイル名を入力します。

ステップ5:[TFTP Server IPv4 Address]フィールドにTFTPサーバアドレスを入力します。

ステップ6:[Upload]をクリックして、証明書ファイルをアップロードします。