目的

SNMPでは、Management Information Base（MIB；管理情報ベース）は、システムでサポートされている管理オブジェクトID(OID)のリストを含む階層構造の情報データベースです。MIBはツリー状の構造で構成されています。管理オブジェクトのネーミング・ツリー内のサブツリーは、ビュー・サブツリーです。MIBビューは、一連のビューサブツリーまたはビューサブツリーのファミリの組み合わせです。MIBビューは、SNMPv3ユーザがアクセスできるOID範囲を制御するために作成されます。SNMPv3ビューの設定は、限定されたMIBだけを表示するようにユーザを制限するために不可欠です。WAPには、2つのデフォルトビューを含め、最大16のビューを設定できます。

この記事では、Cisco WAP121およびWAP321アクセスポイントでSNMPビューを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP121

・ WAP321

[Software Version]

•1.0.3.4

SNMPビューの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[SNMP] > [Views]を選択します。「ビュー」ページが開きます。

注：デフォルトでは、view-noneとview-allが作成され、削除できません。

ステップ2:[Add]をクリックし、新しいSNMPビューを追加します。

ステップ3：新しく作成したビューに対応するチェックボックスをオンにします。

ステップ4:[Edit]をクリックして、各フィールドに情報を入力できるようにします。

ステップ5:[View Name]フィールドに新しいMIBビューを識別する名前を入力します。ビュー名には、最大32文字の英数字を使用できます。

ステップ6:[Type]ドロップダウンリストから新しいビューサブツリーのタイプを選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Include：このオプションには、MIBビューのサブツリーまたはサブツリーのファミリが含まれます。

・ Exclude：このオプションは、MIBビューからサブツリーまたはサブツリーのファミリを除外します。

ステップ7：新しいサブツリーのOID文字列を入力し、OIDフィールドのビューに含めるか、ビューから除外します。たとえば、システム・サブツリーを指定する場合は、1.3.6.1.2.1.1と入力します。各番号は情報の検索に使用され、各番号はOIDツリーの特定の分岐に対応します。OIDは、MIB階層内の管理対象オブジェクトの一意の識別子です。最上位のMIBオブジェクトIDは異なる標準組織に属し、下位のオブジェクトIDは関連付けられた組織によって割り当てられます。ベンダーが独自の製品の管理対象オブジェクトを含むようにプライベートブランチを定義できます。MIBファイルは、OID番号を人間が読み取り可能な形式にマッピングします。OID番号をオブジェクト名に変換するには、ここをクリックします。

ステップ8:[Mask]フィールドにOIDマスクを入力します。マスクフィールドは、OIDが存在するビューを決定する際に関連していると考えられるOIDサブツリーの要素を制御するために使用され、最大長は47文字です。形式は16オクテットで、各オクテットにはピリオドまたはコロンで区切られた2つの16進数文字が含まれます。マスクを決定するには、OID要素の数をカウントし、その多くのビットを1に設定します。このフィールドでは、16進形式のみが使用できます。例のOID 1.3.6.1.2.1.1には7つの要素があるため、最初のオクテットに7つの連続した1が1つ、2番目のオクテットにすべての0が続く場合、マスクとしてFE.00が取得されます。

ステップ9:[Save]をクリックして、この設定を保存します。

ステップ10:（オプション）SNMPv3ビューテーブルには、アクセスポイントに設定されている現在のグループが表示されます。リストからビューを削除するには、該当するチェックボックスをオンにし、[削除]をクリックします。